目標

通過可程式設計軟鍵(PSK)功能，您可以自定義Cisco IP電話8800系列多平台電話上顯示的軟鍵。可以新增、移動和刪除它們，具體取決於裝置的狀態。可以在電話的基於Web的實用程式中啟用或禁用該功能。

本文旨在展示如何在Cisco IP電話8800系列多平台電話上分配軟鍵。

適用裝置 |韌體版本

- IP電話8800系列多平台電話| 11.0(下載最新版本)

分配軟鍵

啟用可程式設計軟鍵

步驟1.登入IP電話的基於Web的實用程式。

步驟2.按一下Admin Login > Advanced。

步驟3.按一下「Voice」>「Phone」。

步驟4.向下滾動到Programmable Softkeys區域。

步驟5.從Programmable Softkey Enable下拉選單中選擇Yes。

步驟6.選擇要配置電話功能的可程式設計軟鍵號碼欄位。

附註：在此示例中，將編輯PSK1。

步驟7.在PSK1欄位中，按以下格式輸入可程式設計軟鍵的字串：

fnc=sd;ext=extensionname/starcode@$PROXY;name=name

附註：在本示例中，使用的格式是快速撥號。

其中：

- fnc=金鑰的功能

- extensionname=正在撥打的分機或要執行的星型代碼操作

- name=正在配置的快速撥號的名稱

附註：在本示例中，fnc=sd;ext=6006@$PROXY;nme=6006是輸入的值。

步驟8.編輯Idle Key List欄位，使其與新的PSK清單相對應。

附註：在本示例中，psk1;psk2;psk3;psk4;psk5;psk6是輸入的值。

步驟9.按一下「Submit All Changes」。

現在，您應該已經成功地在Cisco IP電話8800系列多平台電話上分配了一個軟鍵。

檢視與本文相關的影片……

按一下此處檢視思科的其他技術對話