目標

思科IP電話8800系列基於與思科企業電話相同的硬體，但具有不同的軟體，因為它支援第三方呼叫控制(3PCC)。 這些型號支援SPA電話的大多數功能，具有更新的ID和增強的使用者體驗。

8800系列是知識型員工以及行政、管理和行政人員的理想選擇。它在共用工作空間環境中也運行良好。

藉助Cisco Spark Phone OS，該系列可提供靈活的部署選項，無論是內部部署、雲部署還是混合配置。

本文提供了Cisco IP電話8800系列不同型號的常見和獨特功能的比較圖表。

適用裝置

- Cisco IP Phone 8800系列

比較圖

Cisco IP Phone 8800系列

功能

CP-8841

CP-8851

CP-8861

螢幕

800 x 480 WVGA（5英吋）

800 x 480 WVGA（5英吋）

800 x 480 WVGA（5英吋）

觸控式螢幕

否

否

否

乙太網路交換器

10/100/1000 Mbps

10/100/1000 Mbps

10/100/1000 Mbps

可程式設計線路鍵

5

5

5

可程式設計軟鍵

4

4

4

固定功能鍵

12

12

12

通過Cisco Expressway實現無VPN客戶端的移動遠端訪問

是

是

是

擴音

是

是

是

免持話筒

是

是

是

訊號通訊協定

SIP

SIP、藍芽

SIP、藍芽

802-3AF

是

是

是

Wi-Fi

—

—

802.11a/b/g/n/ac

思科智慧型

移動語音的鄰近性

是

是

是

USB充電

—

1埠

2個埠

思科電源

否

否

否

DHCP

是

是

是

編解碼器

G.711a、G.711u、G.729a、G.729b、G.729ab、iSAC

及網際網路低位元速率編解碼器(iLBC)

G.711a、G.711u、G.729a、G.729b、G.729ab、iSAC

及網際網路低位元速率編解碼器(iLBC)

G.711a、G.711u、G.729a、G.729b、G.729ab、iSAC

及網際網路低位元速率編解碼器(iLBC)

802-1p/q

是

是

是

支援的思科呼叫控制平台

CUCM:8.5.1（非安全模式）、8.6.2、9.1.2、10.0及更高版本的匯流排。版本：8.6.2、9.1.2、10.0及更高版本的HCS:8.6.2及更高版本的Spark Cloud:需要Spark Phone OS 11.0或更高版本第三方呼叫控制：IP電話韌體cp-88xx-10-3-1-1-3PCC及更高版本

CUCM:8.5.1（非安全模式）、8.6.2、9.1.2、10.0及更高版本的匯流排。版本：8.6.2、9.1.2、10.0及更高版本的HCS:8.6.2及更高版本的Spark Cloud:需要Spark Phone OS 11.0或更高版本第三方呼叫控制：IP電話韌體cp-88xx-10-3-1-1-3PCC及更高版本

CUCM:8.5.1（非安全模式）、8.6.2、9.1.2、10.0及更高版本的匯流排。版本：8.6.2、9.1.2、10.0及更高版本的HCS:8.6.2及更高版本的Spark Cloud:需要Spark Phone OS 11.0或更高版本第三方呼叫控制：IP電話韌體cp-88xx-10-3-1-1-3PCC及更高版本

UC管理器加密支援

是

是

是

耳機埠(RJ9)

是

是

是

EHH支援(AUX)

—

—

—

電子掛接交換器(EHS)支援（AUX和USB）

是（僅限AUX）

是

是

寬頻音訊

是

是

是

POE分類

2類

3

4

按鍵擴充模組(KEM)支援

—

最多2個

最多3個

外部音訊埠

—

—

是

整合藍芽

—

是

是