- 目標

- 適用的裝置

- 軟體版本

- 簡介

- 使用Web檔案伺服器的韌體升級過程

- 使用執行檔（.exe檔案）的韌體升級過程

- 驗證

- 結論

目標

本文介紹如何在SPA8000 IP電話網關裝置上將韌體升級到6.1.12 SR1版。

適用的裝置

- SPA8000

軟體版本

- 從5.1.10版升級到6.1.12 SR1。最新韌體可在此處下載。

簡介

韌體版本是包含新增功能和錯誤修正程式的更新，可解決先前韌體版本中存在的問題。使用最新的韌體可以提高網路裝置的效能。

一些使用者報告，他們無法使用二進位制檔案「upg-spa8000-6-1-12-SR1.exe」將SPA8000從韌體版本5.1.10升級到6.1.12 SR1。

本文將介紹兩個選項，允許您完成此升級。它可以通過Web檔案伺服器或使用執行檔來完成。

附註：SPA8000是IP電話網關裝置，因此在此案例中沒有連線其他路由器/網關。SPA8000能夠執行網路地址轉換(NAT)。

使用Web檔案伺服器的韌體升級過程

步驟1.將電腦連線到SPA8000的輔助(AUX)埠。記下電腦從SPA8000收到的動態主機配置協定(DHCP)IP地址。可以在基於Windows的系統的命令提示符中使用ipconfig命令來確定SPA8000的IP地址。

附註：SPA8000裝置的預設本地IP地址為192.168.0.1。在這種情況下，使用了192.168.1.1。您可以按照SPA8000的「快速入門手冊」瞭解如何訪問電話。配置資訊見第二章。

步驟2.在電腦上啟動Web瀏覽器，並在Address欄位中輸入http://192.168.1.1。然後按下 Enter 鍵。提供使用者名稱和密碼憑據。按一下「OK」（確定）。

附註：預設的使用者名稱是user。通常，如果您的網際網路電話服務提供商(ITSP)未提供密碼，您將看不到登入螢幕。

步驟3.導覽至Router > Status頁面，並驗證裝置上安裝的目前軟體版本。

步驟4.執行此步驟需要HTTP伺服器。如果沒有HTTP檔案伺服器應用程式，則可以聯機下載多個選項。在本示例中，我們使用HFS作為HTTP檔案伺服器。下載並啟動HTTP檔案伺服器應用程式後，將下載的SPA8000韌體檔案拖動到Virtual File System部分下。

附註：或者，也可以在虛擬檔案系統部分下按一下右鍵，然後選擇新增檔案選項。在彈出視窗中，選擇spa8000-6-1-12-SR1.bin 檔案，然後按一下Open，在Virtual File System下新增韌體檔案。

步驟5.啟動Web瀏覽器。在位址列中輸入以下資訊：

192.168.1.1/admin/upgrade?http://192.168.1.5/spa8000-6-1-12-SR1.bin

按Enter鍵。

提示將顯示在螢幕上：

- SPA將在新韌體未使用時升級到新韌體。

- 狀態LED快速閃爍表示正在進行韌體升級。

- 當狀態指示燈快速閃爍時，請勿拔下電源。

- 升級完成後，您可以按一下basic或advanced以返回組態頁面。

步驟6.一旦檔案下載過程完成，您就可以在HTTP檔案伺服器上看到日誌詳細資訊。

附註：等待幾分鐘以使韌體升級過程完成。韌體升級後，SPA8000區域網(LAN)IP地址可能會更改。

使用執行檔（.exe檔案）的韌體升級過程

步驟1.下載最新的韌體檔案。它採用zip格式，因此您需要解壓縮才能檢視下面顯示的四個檔案。如果您沒有zip檔案轉換器，有幾個選項可供聯機下載。

步驟2.按兩下upg-spa8000-6-1-12-SR1可執行檔案。系統將顯示SPA8000 Firmware Upgrade彈出視窗。按一下「Continue」（繼續）。

步驟3.輸入SPA8000裝置的LAN IP地址。在這種情況下，IP地址為192.168.1.1。您的IP地址選項將自動填充。驗證它是否與連線到SPA8000裝置的PC LAN介面上配置的相同。按一下「OK」（確定）。

步驟4.應用程式會從連線的SPA8000裝置自動取得序列號、MAC位址、軟體版本、硬體版本和產品名稱資訊。按一下「Upgrade」。

步驟5.將啟動韌體升級過程。不要中斷進程。

步驟6.一旦韌體升級過程完成，螢幕上將顯示通知。最新的韌體版本資訊將反映在應用程式上。按一下「OK」（確定）。韌體升級後，SPA8000 LAN IP地址可能會更改。

驗證

使用Web瀏覽器訪問SPA8000裝置。導覽至Network > Status，然後驗證Software Version。軟體版本將反映6.1.12SR1。

結論

現在，您有兩個簡單的選項可以將SPA8000上的韌體升級到6.1.12 SR1版。

SPA8000的其他有用連結：

- Cisco Business VOIP路由器：重置為出廠預設設定

- SPA故障排除

- 在Cisco Small Business VoIP路由器上將裝置連線在一起