目標

將Cisco IP電話7800或8800系列多平台電話重置為預設設定後，您可以將電話的所有配置恢復為出廠預設設定。如果您想移除電話的現有設定，然後像第一次一樣重新配置，通常會執行上述操作。

本文旨在展示如何通過Web瀏覽器對您的Cisco IP Phone 7800系列和Cisco IP Phone 8800系列執行遠端出廠重置。

適用裝置

- IP Phone 7800系列

- IP Phone 8800系列

軟體版本

- 11.0.1

如何執行遠端出廠重置

步驟1.在IP電話上按Applications按鈕確定其IP地址。

步驟2.使用Navigation Cluster按  鈕，導航到Status，然後按Select軟鍵。

步驟3.導覽至Network status，然後按Select軟鍵。

步驟4.查詢IP地址並記下它。在本例中，IP地址為192.168.2.139。

步驟5.在您的電腦上，啟動Web瀏覽器並在位址列中輸入以下格式：http://<Phone IP>/admin/factory-reset，然後按Enter鍵。

附註：在本示例中，電話的IP地址為192.168.2.139，因此，在位址列中輸入http://192.168.2.139/admin/factory-reset。

步驟6.按一下CONFIRM FACTORY RESET連結繼續執行重置過程。

步驟7.電話正在重置，請等待片刻。您還會注意到，重置過程完成後，電話將重新啟動。

現在，您應該已經成功地在Cisco IP電話7800系列或Cisco IP電話8800系列上執行遠端出廠重置。