目標

思科IP電話7800系列基於與思科企業電話相同的硬體，但具有不同的軟體，因為它支援第三方呼叫控制(3PCC)。 這些型號支援SPA電話的大多數功能，具有更新的ID和增強的使用者體驗。

經濟實惠的Cisco IP電話7800系列是尋求高品質、功能齊全的網際網路語音(VoIP)通訊的小型到大型企業的理想選擇。這些IP電話非常適合目前使用傳統模擬或數位電話並希望升級至Cisco IP電話系統的客戶，無論是現場部署、從雲部署，還是使用Cisco Spark Phone作業系統進行混合配置。

本文提供了Cisco IP電話7800系列不同型號的常見和獨特功能的比較圖表。

適用裝置

- Cisco IP Phone 7800系列

比較圖

Cisco IP Phone 7800系列

功能

CP-7811

CP-7821

CP-7841

CP-7861

螢幕

384 x 106畫素，防眩光圖形

單色顯示屏（3.28英吋/83.3毫米）

396 x 162畫素，

防眩光圖形單色顯示器

白色背光（3.5英吋/89毫米）

396 x 162畫素，

防眩光圖形單色顯示器

白色背光（3.5英吋/89毫米）

396 x 162畫素，

防眩光圖形單色顯示器

白色背光（3.5英吋/89毫米）

觸控式螢幕

否

否

否

否

乙太網路交換器

10/100 Mbps

10/100 Mbps

10/100/1000 Mbps

10/100 Mbps

可程式設計線路鍵

1

2

4

16

可程式設計軟鍵

4

4

4

4

固定功能鍵

11

11

11

11

通過Cisco Expressway實現無VPN客戶端的移動遠端訪問

是

是

是

是

擴音

是

是

是

是

免持話筒

是（窄帶）

是

是

是

訊號通訊協定

SIP

SIP

SIP

SIP

802-3AF

是

是

是

是

耳機埠

否

是

是

是

第三方XML支援

—

—

—

—

USB充電

—

—

—

—

思科電源

—

—

—

—

DHCP

是

是

是

是

編解碼器

G.711a/μ、G.722、G.729a、iLBC

G.711a、G.711u、G.729a、G.729b、G.729ab、G.722、

及網際網路低位元速率編解碼器(iLBC)

G.711a、G.711u、G.729a、G.729b、G.729ab、G.722、

及網際網路低位元速率編解碼器(iLBC)

G.711a、G.711u、G.729a、G.729b、G.729ab、G.722、

及網際網路低位元速率編解碼器(iLBC)

802-1p/q

是

是

是

是

支援的思科呼叫控制平台

CUCM:8.62、9.1.2、10x及更高版本 — Bus。版本：8.6.2HCS:9.1.2 Spark Cloud:需要Spark Phone OS 11.0或更高版本

CUCM:8.62、9.1.2、10x及更高版本 — Bus。版本：8.6.2HCS:9.1.2 Spark Cloud:需要Spark Phone OS 11.0或更高版本

CUCM:8.62、9.1.2、10x及更高版本 — Bus。版本：8.6.2HCS:9.1.2 Spark Cloud:需要Spark Phone OS 11.0或更高版本

CUCM:8.62、9.1.2、10x及更高版本 — Bus。版本：8.6.2HCS:9.1.2 Spark Cloud:需要Spark Phone OS 11.0或更高版本

UC管理器加密支援

是

是

是

是

消息等待指示

是

是

是

是

EHS支援(AUX)

是

是

是

是

電子掛接交換器(EHS)支援（AUX和USB）

是（僅限AUX）

是（僅限AUX）

是（僅限AUX）

是（僅限AUX）

寬頻音訊

是（可購買寬頻耳機）

是

是

是

POE分類

1

1

1

1

按鍵擴充模組(KEM)支援

—

—

—

—

外部音訊埠

—

—

—

—

整合藍芽

—

—

—

—