問題描述

2020年9月30日，思科自動軟體分發(ASD)服務將停用思科S系列產品組合中選定舊產品使用的舊版API。因此，這些產品將不再能夠自動識別和應用韌體更新。受影響的產品包括：

- Cisco FindIT網路探查公用程式2.0.4及更低版本

- Cisco RV130和RV130W VPN路由器，所有韌體版本

- Cisco RV215W無線 — N VPN路由器，所有韌體版本

因應措施

對於FindIT網路發現實用程式，可通過將實用程式升級到2.0.5版或更高版本來恢復ASD服務的使用。2.0.5更新可以從思科軟體中心手動下載。按一下here以存取URL。

RV130、RV130W和RV215W路由器平台已停止銷售，不會進行更新以支援新的ASD API版本。這些平台的軟體更新可以從思科軟體中心手動下載，並使用管理圖形使用者介面(GUI)應用於裝置。

軟體更新可用於以下平台：

- RV215W

- RV130系列

- RV130W系列

有關銷售終止資訊和建議更換產品的更多資訊，請參閱銷售終止公告。