簡介

Cisco FindIT Kaseya外掛是安裝在Kaseya虛擬系統管理員(VSA)上的模組。 它將Cisco FindIT Network Manager與Kaseya VSA緊密整合，從而實現了網路的集中管理。該外掛允許訪問FindIT的強大管理功能，包括操作管理、控制面板、裝置發現、網路拓撲、遠端裝置管理、可操作警報和事件歷史記錄。

Cisco FindIT Kaseya外掛基於Web的實用程式中的「警報」(Alerts)頁面允許您建立將FindIT事件用作生成標準Kaseya警報的觸發器的規則。

在此場景中，將建立一條規則，針對所有FindIT站點和裝置中發生的任何事件傳送警告消息，以通知使用者並在必要時執行操作。

目標

本文旨在展示如何在Cisco FindIT Kaseya外掛上建立設定警報級別的規則。

適用裝置

- FindIT網路管理員

- FindIT網路探測

軟體版本

- 1.1

建立規則以設定警報級別

步驟1.啟動Web瀏覽器，在位址列中輸入您的Kaseya VSA伺服器的IP地址，然後按一下Enter。

附註：在本示例中，使用的IP地址為10.10.0.1

步驟2.在提供的Username和Password欄位中輸入您的Kaseya帳戶登入憑據，然後按一下SIGN IN。

附註：在本示例中，kaseya用作使用者名稱。

步驟3.在導航面板中選擇Cisco > Main > Alerts。

步驟4.在FindIT Alerts下，點選Create New Rule按鈕。

系統將顯示Create Rule頁面。

步驟5.在名稱欄位中，輸入所需的規則名稱。

附註：在此示例中，輸入了Warning Level。

步驟6.在說明欄位中輸入規則的說明。

附註：在本示例中，輸入Warning或更高版本。

步驟7.在For Events區域中點選Event Type下拉選單，為要應用的規則選擇事件型別。

附註：在此範例中，選擇All。這意味著，無論事件型別如何，只要發生事件，都將發出警告警報。

步驟8.按一下Event Severity下拉選單選擇嚴重性。

附註：在本例中，選擇了Warning。

步驟9.（可選）如果希望當發生嚴重性比您設定的嚴重性更高的事件時也應用規則，請選中Include higher覈取方塊。

步驟10.點選Matching devices區域中的Device下拉選單，選擇應用規則的FindIT裝置。

附註：在此範例中，選擇All。

步驟11.點選Site下拉選單，選擇要應用規則的FindIT站點。

附註：在此範例中，選擇All。

步驟12.點選Device Type下拉選單以過濾FindIT裝置，您希望根據裝置型別應用規則。在此範例中，選擇All。

注意：Raise操作部分位於範圍邊界之外，因為與外掛外部的功能相關的項，因此在Kaseya VSA本身中。

步驟13.按一下 按鈕。儲存設定後，「FindIT警報」頁面中將顯示顯示新配置規則的表。

現在，您已成功建立規則來設定Cisco FindIT Kaseya外掛上的警報級別。