目標

本文的目標是介紹思科企業移動應用1.4版及更新版本中的交換機埠配置功能。

適用裝置 |軟體版本

- 思科商務行動應用程式 | 1.4

簡介

在Cisco Business Mobile App 1.4版中，您現在可以在網路中的思科業務交換機(CBS)上配置一些埠級別設定。

繼續閱讀以查詢更多資訊！

埠配置

步驟1

在思科企業移動應用中，導航到站點，然後按一下Network Devices。

步驟2

選擇要配置的交換機。

步驟3

將會開啟「開關」選單。要訪問埠選單，請按一下埠圖形。

預設情況下，會列出交換器上的所有連線埠，以及顯示這些連線埠是已連線、啟用還是禁用的標籤。

步驟4

要過濾埠，請選擇螢幕頂部的選項。選項包括：

- 全部

- 已連線

- 已啟用

- 已禁用

在此示例中，選擇了Connected。

步驟5

要檢視單個埠的統計資訊，請按一下清單中的埠。

第6步

您可以在單個埠的統計資訊頁面上看到以下資訊：

- 是啟用還是禁用的操作狀態

- 鏈路速度

- 連線裝置（如果交換機可以通過CDP或LLDP識別）

- 連線埠上的傳輸和接收的輸送量

- 是PoE交換機時的功耗

- 連線埠上VLAN的相關資訊。

按一下Edit按鈕編輯這些設定。

第7步

編輯埠後，可以通過選擇埠配置作為模板從另一個埠複製設定。

第8步（可選）

您可以手動啟用或禁用埠，並將埠設定為在接入模式或中繼模式下工作。

第9步

如果選擇Access模式，請從移動應用中配置的VLAN中選擇該埠的VLAN ID。

步驟10

如果將埠設定為Trunk模式，請為埠選擇本地VLAN，然後在埠上配置中繼。預設情況下，會允許連線埠上的所有VLAN。您可以按刪除按鈕來刪除它，並手動新增要允許的特定VLAN或VLAN範圍。還有一條鏈路要重置以允許所有VLAN。

步驟11

要指定VLAN或VLAN範圍，請按一下add按鈕，然後輸入要允許的VLAN ID範圍的開始和停止。如果要新增非連續的VLAN，只需新增多個範圍，然後按一下完成。

步驟12

按一下「Apply to device」，將組態設定套用至交換器。

結論

一切就緒！現在您已經知道如何使用思科企業移動應用配置交換機埠了。

是否想瞭解有關思科企業移動應用的更多文章？別看了！按一下以下任意標籤以直接進入該主題。好好享受！

概觀             疑難排解             裝置管理             升級韌體             重新啟動裝置             備份和還原             調試日誌             配置VLAN