目標

本文的目的是介紹思科商務移動應用1.4版及更高版本中的新網站刪除功能。

適用裝置 |軟體版本

- 思科商務行動應用程式 | 1.4

簡介

在Cisco Business Mobile App 1.4版中，新增了一項新功能，允許您刪除應用內的站點。

在移動應用的1.4版本之前，刪除站點的唯一方法是解除安裝並重新安裝該應用。解除安裝應用會刪除所有資料，您需要重置並重新部署應用管理的所有網路。如果您有多個站點，則通常無法選擇此選項。

現在，在Cisco Business Mobile App 1.4版及更高版本中，刪除特定站點的選項可以讓您輕鬆同時管理多個站點。

網站刪除

步驟1

在思科企業移動應用中，導航至所有站點選單。

步驟2

按一下要刪除的站點旁邊的3個點。在本示例中，選擇了分支機構。

步驟3

選擇Delete。

步驟4

按一下下一步繼續。

步驟5

按一下Confirm繼續刪除站點。

結論

你成功了！您已使用思科企業移動應用成功刪除網站。

是否想瞭解有關思科企業移動應用的更多文章？別看了！按一下以下任意標籤以直接進入該主題。好好享受！

概觀             疑難排解             裝置管理             升級韌體             重新啟動裝置             備份和還原             調試日誌             配置VLAN