目標

本文介紹如何使用Cisco Business Mobile應用在Cisco Business硬體上執行重新啟動或執行出廠重置。

適用軟體 |版本

- 思科商務行動應用程式 | 1.0.24(指向Apple App Store的連結)

思科企業移動應用的系統要求

運行iOS 13.0及更高版本的Apple iOS裝置支援思科企業移動應用。

以下思科業務裝置可由思科業務移動應用管理：

- 思科商務220系列智慧型交換器

- 思科商務250系列智慧型交換器

- 思科商務350系列託管交換器

- 思科商務100系列存取點

- 思科商務100系列網狀延伸器

- 思科商務200系列存取點

重新啟動裝置

步驟1

登入到思科企業移動應用後，選擇Network Devices。

步驟2

選擇要重新啟動的硬體。

步驟3

按一下Actions按鈕。

步驟4

按一下「Reboot」。

步驟5

按一下「Confirm」以開始重新啟動。

步驟6

重新啟動最多可能需要8分鐘。

第7步

重新引導完成後，您將收到通知。按一下「完成」。

結論

就這麼簡單。現在你可以繼續你的日子了

是否想瞭解有關思科企業移動應用的更多文章？別看了！按一下以下任意標籤以直接進入該主題。好好享受！

概觀             零日             疑難排解             裝置管理             幫助頁面             升級韌體             調試日誌