目標

本文的目的是向您展示如何安裝適用於Microsoft Windows的Cisco Business Dashboard (CBD) Lite應用程式。本文還將介紹升級和解除安裝CBD Lite的步驟。

適用裝置 | 軟體版本

- Cisco Business Dashboard Lite | 2.8.0

簡介

Cisco Business Dashboard Lite (CBD Lite)是作為Windows應用程式安裝的思科業務控制台(CBD)的簡化版本。它可以自動發現您的網路，並允許您配置和監控所有受支援的裝置。它還通知您韌體更新的可用性，以及不再享有保修或受支援合約覆蓋的任何裝置。

請檢視Cisco Business Dashboard Lite裝置支援清單，以瞭解有關CBD Lite為思科業務裝置提供的支援級別的更多資訊。可能會發現不受支援的裝置；但是，您將無法管理這些裝置

先決條件與系統需求

- 作業系統- Microsoft Windows (Windows 10 x64、Windows 11)

- Windows Server (2019、2022)

- Windows所需的任何CPU/RAM規格

- 磁碟空間需求- 3GB

- 網際網路存取-需要完整的功能，例如韌體更新、報告

目錄

- 安裝CBD Lite

- 升級CBD Lite

- 解除安裝CBD Lite

安裝CBD Lite

步驟 1

從Cisco軟體下載頁下載最新版本的CBD lite。

步驟 2

連按兩下下載的檔案以開始安裝程式。

步驟 3

按一下Yes 以繼續。

步驟 4

要設定CBD Lite應用程式，請按一下Next繼續。

步驟 5

按一下I Agree按鈕以接受安裝CBD Lite的協定。

步驟 6

您可以選擇選取目的地資料夾，或使用預設目錄。按一下Install按鈕繼續。

步驟 7

檔案將安裝在系統上。

步驟 8

要完成安裝，請確保選中Run Cisco Business Dashboard Lite旁邊的覈取方塊，然後按一下Finish。

步驟 9

CBD Lite應用程式需要很短的時間才能初始化。初始化之後，按一下Launch Browser to Manage Network按鈕。

步驟 10

使用預設憑證cisco/cisco在第一次運行此嚮導時將其啟動。

步驟 11

在所提供的欄位中輸入新憑據，然後按一下Save。

步驟 12

在第一次運行嚮導期間，您將看到配置隱私設定的提示。建議使用預設設定。

步驟 13

然後，裝置嚮導將提示您輸入網路中交換機使用的裝置憑證。在所提供的欄位中輸入使用者名稱/密碼。您可以使用加號按鈕來新增其他認證配對（最多三個）。

如果您保留預設設定(cisco/cisco)，則以後需要輸入裝置憑證。設定憑據後，按一下下一步。

步驟 14

預設情況下，如果例項連線到管理VLAN，則大多數使用Bonjour發現CBD Lite的網路。如果CBD Lite例項位於不同的子網上，或者如果網路裝置位於要管理的單獨子網上，則可以在設定嚮導中指定IP範圍以手動掃描裝置。您也可以在第一次運行嚮導完成後掃描子網。

在大多數情況下，只需按一下Next繼續操作。

步驟 15

第一個運行嚮導的最終摘要螢幕將確認前兩個選擇。按一下完成完成設定。

如果取消此選項，CBD Lite應用程式將保留第一次運行嚮導開始時配置的密碼和隱私設定。

要記住的事情

- 由於CBD Lite是應用程式，因此必須手動啟動。除非應用程式正在運行，否則本地使用者和遠端使用者將無法訪問CBD Lite網頁。

- 應用程式資料也會儲存在安裝應用程式的使用者設定檔中。這意味著要使密碼、設定、備份和配置保持相同的使用者每次都必須啟動應用程式。

- 如果第二個使用者登入系統並啟動應用程式，它會設定新的設定檔，並再次執行第一個執行精靈。

- 如果多個使用者訪問CBD Lite網頁，建議使用本地伺服器或專用案頭系統。

升級CBD Lite

步驟 1

CBD Lite將在新軟體版本可供下載時在螢幕上顯示通知。

步驟 2

打開CBD Lite上的關於螢幕，您將看到新CBD Lite軟體的下載按鈕。

步驟 3

該連結將導航到Cisco軟體下載頁面，您可以在該頁面下載新版本的CBD Lite安裝程式。

步驟 4

下載新軟體後，關閉系統上的CBD Lite應用程式並運行安裝程式。

解除安裝CBD Lite

有兩種方法可以解除安裝CBD Lite。

選項 1

在Windows 11中，轉至Settings > Apps > Installed apps選單，點選Cisco Business Dashboard Lite 旁邊的三個點，然後選擇Uninstall。

不同版本的Windows可能具有不同的「已安裝應用」選單路徑。

選項 2

您還可以瀏覽到Program Files > CiscoBusiness > DashboardLite下的安裝目錄，然後按兩下Uninstall應用程式。

解除安裝過程刪除AppData下的CiscoBusiness目錄，以及程式檔案下CiscoBusiness目錄的內容。

它不會刪除第一次安裝時建立的Windows防火牆規則。

結論

都準備好了！現在，您可以使用CBD Lite輕鬆監控和管理受支援的思科業務裝置。

請訪問以下連結，瞭解有關CBD Lite的更多資訊。

管理指南2.8.0版             快速入門手冊             版本說明2.8.0版