目標

本文的目的是介紹思科業務控制台2.8.0版中的定位裝置功能。

適用裝置 | 軟體版本

思科業務控制台 | 2.8.0

簡介

Cisco Business Dashboard是用於部署和維護思科業務裝置的網路管理工具。CBD 2.8.0的一項新功能是在支援的交換機、存取點和網狀擴展器上觸發定位裝置功能。這包括：

- Sx250/350/550交換機

- CBS 220/250/350交換機

- Catalyst 1200/1300交換機

- CBW存取點和網狀延伸器

「定位裝置」功能將閃爍目標裝置上的LED燈達60秒，這將幫助您從一組裝置中辨識特定裝置。

定位裝置功能

步驟 1

使用使用者名稱和密碼登入思科業務控制台。

步驟 2

在拓撲下，透過按一下選擇裝置。在本範例中，已選取Catalyst 1300交換器。

步驟 3

在打開的面板中，按一下操作頁籤。

步驟 4

從清單中按一下Locate Device選項。

步驟 5

在彈出螢幕中按一下Ok進行確認。

步驟 6

交換機上的LED將閃爍60秒，以幫助辨識網路中一組裝置中的裝置。成功找到裝置後，您還會在使用者介面上看到通知。

結論

現在，您已經瞭解了CBD 2.8.0版上的定位裝置功能，以及如何在您的網路中使用該功能。