目標

本文說明在Cisco Business Dashboard(CBD)上升級韌體的步驟。

適用裝置 |韌體版本

- 思科業務控制面板 | 2.3.0

升級韌體

步驟1

登入到Cisco Business Dashboard上的Web使用者介面(UI)。

步驟2

如果有可用更新，儀表板將顯示綠色雲，標題中有一個向下箭頭。按一下綠色下載圖示。

步驟3

按一下以開始下載儀表板。

應始終在探測之前升級儀表板。如果探測器運行比儀表板更新的版本，則CBD無法運行。

步驟4

您將看到更新進度。

步驟5

下載完成後，再次登入Web UI。

步驟6

檢查以確保儀表板已更新為最新版本。

第7步

確認儀表板升級完成後，可以繼續升級探測。選擇綠色下載圖示。

步驟8

按一下可升級探測。

如果您使用的是Ubuntu（Xenial版本），則按照本文中的步驟需要遷移到 Focal版本。

結論

現在，您已成功更新思科業務控制面板和探測器。