目標

此簡短文章說明在登入Web使用者介面(UI)以進行管理時，需要選擇cisco以外的使用者名稱。

適用裝置 |韌體版本

- 思科業務控制面板 | 2.3.0

這是交易

根據安全開發生命週期方法(CSDL),cisco不再是有效的使用者名稱。實施這一新標準是為了減少其在作業系統中的漏洞。

預設登入憑據仍使用cisco的使用者名稱和cisco密碼開箱即用。執行首次登入後，系統會提示您選擇新的使用者名稱和密碼。這適用於新安裝。在就地升級時不會執行使用者名稱更改。

如果您嘗試使用cisco作為您的使用者名稱，將會收到有關此新標準的一點提示。選擇其他使用者名稱，無論你做什麼，不要忘記！

由於訪問方法不受影響，您可以將cisco保留為控制檯訪問的使用者名稱。

結論

就這樣，再走一小步。