目標

Cisco Business Dashboard使用裝置組執行大多數配置任務。將多個網路裝置組合在一起，以便可以在單個操作中配置它們。

每個裝置組可以包含多種型別的裝置，但是在將新配置應用於裝置組時，該配置僅應用於支援該功能的組中的裝置。表示包含無線接入點、交換機和路由器的裝置組應用了新無線SSID的配置，該配置適用於無線接入點和無線路由器，但不適用於該組中的交換機或有線路由器。

裝置組可能包括來自多個網路的裝置，但所有裝置都必須屬於一個組織。可以將裝置組指定為組織或網路的預設組，並且為該網路或組織新發現的任何裝置都將置於預設裝置組中。

本文檔旨在向您展示如何建立、修改和刪除裝置組。

管理裝置組

建立新裝置組

步驟1

登入思科業務控制面板管理使用者介面。

按一下選單按鈕。

選擇Administration。

選擇Device Groups。

步驟2

在工作窗格的左上部，按一下plus圖示建立或新增新組。

步驟3

從下拉選單中選擇正確的組織。輸入組名稱和說明。按一下「Save」。

將出現與下面類似的確認消息。

您還可以通過按一下plus圖示並使用搜尋框選擇要新增到裝置組的裝置，將裝置新增到裝置組。您可以單獨新增裝置或通過網路新增裝置。如果所選裝置已經是另一個組的成員，則將從該組中將其刪除。每個裝置只能是一個組的成員。

您現在應該已經成功建立裝置組。

修改裝置組

步驟1

在Device Group management區域中，選中要修改的組的覈取方塊，然後按一下編輯圖示。

步驟2

如有必要，請更改名稱和說明。如果進行了更改，請按一下Save。

您已成功修改裝置組。

刪除裝置組

根據需要從組中刪除裝置。要刪除以前新增到組中的裝置，請點選要刪除的裝置組的單選按鈕。按一下該行中的Trashcan圖示。裝置將移至網路或組織的Default組。

不能刪除預設組。您不能從預設組中刪除裝置。要從預設組中刪除裝置，必須將其新增到新組。

將出現與下面類似的確認消息。

您現在應該已經成功刪除了裝置組。

結論

您現在知道如何管理裝置組。這在您管理網路時可以節省時間！