目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

設定

圖表

從BIOS配置Emulex LPE31002 HBA

MDS分割槽示例

驗證

簡介

本文檔介紹了通過連線到儲存陣列的SAN交換機將Emulex LPE31002 HBA配置為從SAN引導的過程。

必要條件

需求

嘗試此組態之前，請確保符合以下要求：

- MDS交換機中啟用了NPIV功能。

- 在儲存陣列上配置的LUN掩蔽。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- MDS 9148S，韌體9.3(2)

- UCS C220 M7SX，韌體4.3(6a.0.0312251839)

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

設定

圖表

設定拓撲

從BIOS配置Emulex LPE31002 HBA

- 重新開啟伺服器電源，然後按F2進入「BIOS Setup(BIOS設定)」。

按F2進入BIOS設定

- 導航到Advanced，然後選擇Emulex LPe31992 HBA。每個埠的全球通用埠名稱顯示在右上角。

選擇Emulex HBA

- 在配置設定中，選擇從SAN引導選項和啟用。

啟用從SAN引導選項

- 選擇掃描光纖裝置。在此選項中，您可以檢查物理鏈路連線是否啟動。

掃描光纖裝置

- 如果尚未配置分割槽，將顯示No Targets Found消息。  在下一部分中，有一個關於Cisco MDS的分割槽配置示例可供參考。

連結啟動 — 無目標

- 如果SAN交換機中已配置分割槽，則會列出儲存目標。

找到目標

- 按F10或導覽至Save & Exit，然後按Save Changes and Reset。

儲存更改並重新通電

- 伺服器啟動時，會列出儲存目標。

儲存路徑

MDS分割槽示例

在本示例中，MDS設定配置為高可用性模式。

附註：如果您需要有關MDS裝置中的分割槽配置的詳細資訊，請參閱配置區域和分割槽集。

- MDS 1

- Emulex HBA埠0 WWPN:10:00:70:b7:e4:11:47:61 VSAN 100

- 儲存陣列埠FC1 wwpn:56:c9:ce:90:cd:93:ff:05 VSAN 100

- 儲存陣列埠FC2 wwpn:56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a VSAN 100

- MDS 2

- Emulex HBA埠1 WWPN:10:00:70:b7:e4:11:47:60 VSAN 200

- 儲存陣列埠FC1 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09 VSAN 200

- 儲存陣列埠FC2 56:c9:ce:90:cd:93:ff:06 VSAN 200

- 為兩個MDS交換機上的Emulex HBA埠配置介面。

interface fc1/25

switchport mode F

switchport description "EMULEX - C220M7 PORT X"

switchport trunk mode off

port-license acquire

no shutdown

- 在MDS交換機1上建立區域。

zone name UCSC_220M7_EMULEX_PORT_0_SPA_FC1 vsan 100

member pwwn 10:00:70:b7:e4:11:47:61

member pwwn 56:c9:ce:90:cd:93:ff:05

zone name UCSC_220M7_EMULEX_PORT_0_SPB_FC2 vsan 100

member pwwn 10:00:70:b7:e4:11:47:61

member pwwn 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a

- 在MDS交換機1上建立區域集。

zoneset name EMULEX_HBA vsan 100

member UCSC_220M7_EMULEX_PORT_0_SPA_FC1

member UCSC_220M7_EMULEX_PORT_0_SPB_FC2

- MDS 1上的區域集啟用。

zoneset activate name EMULEX_HBA vsan 100

- 在MDS交換機2上建立區域。

zone name UCSC_220M7_EMULEX_PORT_1_SPA_FC2 vsan 200

member pwwn 10:00:70:b7:e4:11:47:60

member pwwn 56:c9:ce:90:cd:93:ff:06

zone name UCSC_220M7_EMULEX_PORT_1_SPB_FC1 vsan 200

member pwwn 10:00:70:b7:e4:11:47:60

member pwwn 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09

- 在MDS交換機2上建立區域集。

zoneset name EMULEX_HBA vsan 200

member UCSC_220M7_EMULEX_PORT_1_SPA_FC2

member UCSC_220M7_EMULEX_PORT_1_SPB_FC1

- MDS交換機2上的區域集啟用。

zoneset activate name EMULEX_HBA vsan 200

驗證

驗證HBA和儲存陣列是否成功登入到交換矩陣中。開啟與MDS交換機的ssh會話，並使用show flogi database命令驗證wwpn:

MDS-01# show flogi database

--------------------------------------------------------------------------------

INTERFACE VSAN FCID PORT NAME NODE NAME

--------------------------------------------------------------------------------

fc1/25 100 0x162f00 10:00:70:b7:e4:11:47:61 20:00:70:b7:e4:11:47:61

fc1/47 100 0x160100 56:c9:ce:90:cd:93:ff:05 56:c9:ce:90:cd:93:ff:00

fc1/48 100 0x160400 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a 56:c9:ce:90:cd:93:ff:00

MDS-02# show flogi database

--------------------------------------------------------------------------------

INTERFACE VSAN FCID PORT NAME NODE NAME

--------------------------------------------------------------------------------

fc1/25 200 0x742800 10:00:70:b7:e4:11:47:60 20:00:70:b7:e4:11:47:60

fc1/47 200 0x740200 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09 56:c9:ce:90:cd:93:ff:00

fc1/48 200 0x740300 56:c9:ce:90:cd:93:ff:06 56:c9:ce:90:cd:93:ff:00

使用show zoneset active命令驗證所有wwpn是否都分配了有效的fcid且處於活動狀態（使用星號*符號）

MDS-01# show zoneset active

zone name UCSC_220M7_EMULEX_PORT_0_SPA_FC1 vsan 100

* fcid 0x162f00 [pwwn 10:00:70:b7:e4:11:47:61]

* fcid 0x160100 [pwwn 56:c9:ce:90:cd:93:ff:05]

zone name UCSC_220M7_EMULEX_PORT_0_SPB_FC2 vsan 100

* fcid 0x162f00 [pwwn 10:00:70:b7:e4:11:47:61]

* fcid 0x160400 [pwwn 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a]

MDS-02# show zoneset active

zone name UCSC_220M7_EMULEX_PORT_1_SPB_FC1 vsan 200

* fcid 0x742800 [pwwn 10:00:70:b7:e4:11:47:60]

* fcid 0x740200 [pwwn 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09]

zone name UCSC_220M7_EMULEX_PORT_1_SPA_FC2 vsan 200

* fcid 0x742800 [pwwn 10:00:70:b7:e4:11:47:60]

* fcid 0x740300 [pwwn 56:c9:ce:90:cd:93:ff:06]