目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

設定

新增VLAN

步驟1.將VLAN新增到域配置檔案中。

步驟2.將VLAN新增到伺服器配置檔案。

移除 VLAN

步驟1.從伺服器配置檔案中刪除VLAN。

步驟2.從域配置檔案中刪除VLAN。

驗證

簡介

本檔案介紹在Intersight管理模式(IMM)下新增和移除VLAN的正確方式。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- UCS和IMM知識

- 網路概念

- 不相交的第2層基礎知識

嘗試此組態之前，請確保符合以下要求：

- VLAN ID

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- UCS-FI-6454，韌體4.3(4b)

- UCSX-215C-M8，韌體5.3(0.240016)

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

要新增或刪除VLAN，您需要修改伺服器和域配置檔案配置，涉及的策略包括：

- VLAN策略

- LAN連線策略

- 乙太網路組策略

- 組播策略

設定

新增VLAN

步驟1.將VLAN新增到域配置檔案中。

- 導航到Profiles > UCS Domain Profiles，並在需要新增VLAN的位置選擇分配給交換矩陣互聯的Domain Profile。

選擇UCS域配置檔案，然後選擇分配給交換矩陣互聯的域配置檔案。

- 導覽至VLAN & VSAN Configuration。

- 選擇編輯VLAN策略。

選擇編輯VLAN策略。

- 添加所需的VLAN。在字首中，可以輸入標識VLAN的字首。此示例使用VLAN 200和VLAN 300。

- 選擇組播策略。

附註：如果您在上行鏈路（不相交第2層）中配置了乙太網路組策略，則還必須在此處新增VLAN，並禁用Auto Allow On Uplinks選項。否則，您可以保持啟用狀態。有關不相交第2層的詳細資訊，請參閱本檔案。

新增VLAN。

- 保存更改。

- 導航到Profiles > UCS Domain Profiles並重新部署Domain Profile。

註：新增或刪除VLAN後部署域配置檔案不會中斷現有VLAN上的流量。

重新部署域配置檔案

步驟2.將VLAN新增到伺服器配置檔案。

- 導航到Profiles > UCS Server Profiles，然後選擇分配給要在其上新增VLAN的伺服器的服務配置檔案。

選擇伺服器配置檔案

- 在LAN連線策略中選擇edit。

- 在LAN連線策略中，從vNIC中選擇乙太網路組策略。

編輯LAN連線策略

選擇乙太網路組策略

- 選擇操作，然後編輯。

編輯乙太網路組策略

- 添加所需的VLAN。此範例使用VLAN 200和VLAN 300。

新增VLAN

- 新增VLAN後，請儲存更改。

儲存更改

注意：部署和啟用服務配置檔案會導致重新啟動和中斷。

- 導航到Profiles > UCS Server Profiles並重新部署服務器配置檔案。

移除 VLAN

步驟1.從伺服器配置檔案中刪除VLAN。

- 導航到Profiles > UCS Server Profiles，然後選擇分配給伺服器的Server Profile。

- 在LAN連線策略中選擇Edit。

- 在LAN連線策略中，從vNIC中選擇乙太網網絡組策略。

- 選擇操作，然後編輯。

- 移除所需的VLAN。此範例使用VLAN 200和VLAN 300。

移除 VLAN

- 刪除VLAN後，請儲存更改。

注意：服務配置檔案的部署和啟用會導致重新啟動和中斷。

- 導航到Profiles > UCS Server Profiles並重新部署服務器配置檔案。

步驟2.從域配置檔案中刪除VLAN。

- 導航到Profiles > UCS Domain Profiles，並在需要刪除VLAN的位置選擇分配給交換矩陣互聯的Domain Profile。

- 導覽至VLAN & VSAN Configuration。

- 選擇編輯VLAN策略。

- 刪除所需的VLAN。此範例使用VLAN 200和VLAN 300。

附註：如果您在上行鏈路（不相交第2層）中配置了乙太網路組策略，您還必須刪除其中的VLAN。有關不相交第2層的詳細資訊，請參閱本檔案。

移除 VLAN

- 刪除VLAN後，請儲存更改。

- 導航到Profiles > UCS Domain Profiles並重新部署Domain Profile。

附註：新增或刪除VLAN後部署域配置檔案不會中斷現有VLAN上的流量。

重新部署域配置檔案

驗證

要驗證是否已應用VLAN更改，請開啟到交換矩陣互聯的ssh會話並驗證上行鏈路介面上的配置。範例：

FI-6454-A# connect nxos

FI-6454-A(nx-os)# show running-config int eth1/15

interface Ethernet1/15

description Uplink PC Member

pinning border

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 1,69-70,72,470,480

udld disable

channel-group 1 mode active

no shutdown