目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

設定

建立開機順序原則

服務配置檔案- vHBA

驗證

疑難排解

Windows安裝

相關資訊

簡介

本文檔介紹如何在統一計算系統管理器(UCSM)管理的伺服器中配置從儲存區域網路(SAN)引導。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- SAN拓撲

- UCSM

- UCS服務配置檔案

採用元件

- Cisco UCS 6454交換矩陣互聯；韌體版本4.2.3h

- Cisco UCS B200 M5；韌體版本4.2.3h

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

從SAN啟動功能允許伺服器啟動安裝在基於SAN的外部儲存上的作業系統(OS)，而不是本地磁碟，這是當前非常常見的解決方案。

如果將服務配置檔案從一個伺服器移動到另一個伺服器，則從SAN引導，新伺服器將從完全相同的作業系統映像引導。

嘗試此組態之前，請確保符合以下要求：

- 虛擬儲存區域網路(VSAN) ID

- 來自初始器和目標的全球連線埠名稱(WWPN)

- 邏輯單元編號(LUN) ID

設定

建立開機順序原則

步驟 1.導航到Servers > Policies > Boot Policies並按一下Add以建立新的引導策略。

步驟 2.命名策略，並根據要求選中覈取方塊。

步驟 3.擴展vHBA並選擇Add SAN Boot選項。

注意：如果需要，請選中「強制vNIC/vHBA/iSCSI名稱」覈取方塊。

- 如果選中，Cisco UCS Manager會顯示配置錯誤，並報告引導順序表中列出的一個或多個vNIC、vHBA或iSCSI vNIC是否與服務配置檔案中的伺服器配置匹配。

- 如果未選中，則Cisco UCS Manager使用服務配置檔案中的伺服器配置中的vNIC、vHBA或iSCSI vNIC（適用於引導選項）。它不報告引導策略中指定的vNIC、vHBA或iSCSI vNIC是否與服務配置檔案中的伺服器配置匹配。

步驟 4.請為vHBA命名，並選擇它是「主要」、「輔助」還是「任意」。按一下「OK」（確定）。

步驟 5.選擇Add SAN Boot Target。

步驟 6.它會顯示一個包含啟動目標LUN ID和WWPN的窗口。確保輸入儲存的WWPN和正確的LUN ID。

步驟7（可選）。增加第二個SAN Boot並重複過程。

步驟8（可選）。增加CD/DVD選項以透過虛擬KVM安裝ISO。

步驟 9.按一下Ok以儲存策略。

服務配置檔案- vHBA

步驟 1.導航到您的服務配置檔案>儲存> vHBA。增加靜態或從池增加全球節點名稱(WWNN)。

步驟 2.新增vHBA，命名它，並指定全球連線埠名稱（靜態或來自集區）。

注意：確保在使用「強制vNIC/vHBA/iSCSI名稱」選項時，vHBA以與引導順序中配置相同的方式寫入。

步驟 3.使用您的vHBA模板，或者根據您的要求使用結構ID、vSAN等手動配置vHBA。按一下Ok進行儲存。

步驟4 （可選）。視需要或依開機原則中的設定新增其他vHBA。

驗證

當伺服器啟動時，熒幕上會顯示含有目標WWPN的圖例。如果發生這種情況，則意味著您所做的配置是正確的。

疑難排解

步驟 1.重新啟動伺服器並按F6鍵以存取Boot Menu。這會中斷初始化，並讓您連線至介面卡和鍵入指令以檢查連線。

步驟 2.打開與任何交換矩陣互聯IP地址的SSH會話，然後執行下一個命令。

#connect adapter x/y/z   >>>where x=chassis, y=server, z=adapter

#connect

#attach-fls

#lunlist

For example:

FI-A#connect adapter 1/5/1

adapter 1/5/1 # connect

adapter 1/5/1 (top):1# attach-fls

adapter 1/5/1 (fls):2# lunlist

vnic : 13 lifid: 3

• FLOGI State : flogi est (fc_id 0x161907)

• PLOGI Sessions

• WWNN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a WWPN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a fc_id 0x000000

• LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)

LUN ID : 0x0000000000000000 access failure

• REPORT LUNs Query Response

• WWNN 556:c9:ce:90:cd:93:ff:0a WWPN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a fc_id 0x000000

• LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)

LUN ID : 0x0000000000000000 access failure

• REPORT LUNs Query Response

• Nameserver Query Response

vnic : 15 lifid: 5

• FLOGI State : flogi est (fc_id 0x741107)

• PLOGI Sessions

• WWNN 58:cc:f0:90:49:63:0b:fa WWPN 58:cc:f0:90:49:63:0b:fa fc_id 0x000000

• LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)

LUN ID : 0x0000000000000000 access failure

• REPORT LUNs Query Response

• WWNN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09 WWPN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09 fc_id 0x000000

• LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)

LUN ID : 0x0000000000000000 access failure

• REPORT LUNs Query Response

• Nameserver Query Response

如果fc_id為0x0000，如本示例所示，請檢查儲存陣列中的光纖交換機和LUN遮蔽中的分割槽配置。

確保已正確配置啟動器的WWPN。

經過校正和驗證，結果如下：

adapter 1/5/1 (fls):2# lunlist

vnic : 13 lifid: 3

- FLOGI State : flogi est (fc_id 0x161907)

- PLOGI Sessions

- WWNN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a WWPN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a fc_id 0x160400

- LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)

LUN ID : 0x0000000000000000 (0x0, 0x5, Nimble  , 6fed4da9ceb4a3796c9ce9007f78ec52)

- REPORT LUNs Query Response

LUN ID : 0x0000000000000000

- Nameserver Query Response

- WWPN : 56:c9:ce:90:cd:93:ff:05

- WWPN : 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a

vnic : 15 lifid: 5

- FLOGI State : flogi est (fc_id 0x741107)

- PLOGI Sessions

- WWNN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09 WWPN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09 fc_id 0x740200

- LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)

LUN ID : 0x0000000000000000 (0x0, 0x5, Nimble  , 6fed4da9ceb4a3796c9ce9007f78ec52)

- REPORT LUNs Query Response

LUN ID : 0x0000000000000000

- Nameserver Query Response

- WWPN : 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09

- WWPN : 56:c9:ce:90:cd:93:ff:06

如果您看到此輸出並且伺服器仍然無法啟動，則很可能儲存中未安裝任何內容，並且必須對映ISO並安裝作業系統。

Windows安裝

首次安裝Windows時，請考量要點。

- 確定您使用正確的驅動程式版本來檢視安裝作業系統的儲存裝置。

安裝Windows時可能會遇到此錯誤：

當您設定多個SAN開機目標時，可能會發生此錯誤。

- 停用伺服器中的多重路徑。僅保留一條到達遠端儲存的路徑。

- 在「裝置」頁籤下導航到您的伺服器。展開並尋找您的HBA。

- 停用HBA，僅保留一個作用中HBA。按一下「Actions」選單中的Disable按鈕。

- 驗證分割槽配置正確並且不指向多個目標。

- 如果問題仍然存在，請修改分割槽以僅保留一個SAN目標。

注意：安裝完成後，請重新啟用HBA並相應地配置分割槽。

驗證您的伺服器是否按預期從SAN啟動。

相關資訊

- 疑難排解SAN Boot和SAN連線問題

- 技術支援與文件 - Cisco Systems