目錄

簡介

需求

採用元件

背景資訊

疑難排解方法

重新安裝-安裝套件組合

刪除原則

修改封裝版本

相關資訊

簡介

本文檔介紹清除Unified Computing System Manager域上已刪除映像的警報的三種方法。

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 整合運算系統管理員網域(UCSM)。

採用元件

- UCS管理器。

- 在UCSM中管理策略。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

刪除影像的錯誤訊息是由移除仍舊在主機韌體套件中參照的韌體套件所造成。

疑難排解方法

重新安裝-安裝套件組合

步驟 1.從software.cisco.com下載軟體捆綁包。

步驟 2.要檢視被映象刪除的故障，請導航到Equipment頁籤> Faults，然後選擇警報。

步驟 3.導航到Equipment頁籤> Firmware Management > Downloads tasks，然後點選螢幕底部附近的Add下載捆綁包。

刪除原則

步驟 1.瀏覽至受影響物件所參照的特定原則。

步驟 2.導航到Servers頁籤> Policies > Host Firmware Packages，然後選擇受影響的策略。

步驟 3.在之前選擇的影響策略下，點選「顯示策略使用情況」以確認當前沒有服務配置檔案或模板使用此策略。

步驟 4.選擇delete。

注意：最佳做法是選擇「顯示策略使用情況」，以確保程式包版本當前未在任何服務配置檔案模板中使用。如果未使用該策略，請按一下右鍵該策略並選擇「刪除」，繼續刪除該策略。

修改封裝版本

步驟 1.導航到Servers頁籤>Policies >Host Firmware Packages >在右窗格上，選擇受影響的策略，然後按一下Info。

第2步：在之前選擇的受影響策略下，點選「顯示策略使用情況」以確認當前沒有服務配置檔案或OMPL使用此策略。

步驟 3.選擇「修改軟體套件版本」，然後刪除或替換它所引用的刀片或機架軟體套件捆綁包，然後選擇「應用」以儲存更改。

註：上述故障排除步驟不會中斷運行。

相關資訊

清除「已刪除影象」警報影片

管理主機韌體包

software.cisco.com