目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

問題

解決方案

相關資訊

簡介

本文檔介紹修復此故障的步驟：「交換矩陣互聯A|B上的分割槽bootflash已清理但出現錯誤」。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 思科整合運算系統管理員(UCSM)

- 思科交換矩陣互聯

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 6400交換矩陣互聯

- 6300交換矩陣互聯

- 6200交換矩陣互聯

- 4.0(4k)或4.1(2a)及更高版本

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

問題

UCSM顯示錯誤消息：「Partition bootflash on fabric interconnect A|B is clean but with errors」- Fault 2016。

當交換矩陣互聯遇到檔案系統錯誤時，系統會顯示警報。

解決方案

交換矩陣互聯需要檔案系統檢查修復，並且必須重新引導。使用e2fsck選項重新啟動時，交換矩陣互聯SSD會經歷徹底的檔案系統檢查和非互動式修復過程，這可能會導致資料丟失。在繼續操作之前，必須確保關鍵資料的備份包括Cisco UCS Manager資料庫。建議您在維護窗口上進行修復，因為交換矩陣互聯需要重新啟動。如果只有一個交換矩陣互聯顯示故障，而不是只有該交換矩陣互聯需要重新啟動。如果兩個交換矩陣互聯均顯示故障且需要重新啟動，請確保在第一個交換矩陣互聯重新啟動後驗證資料路徑完全可用，然後再繼續第二個交換矩陣互聯以避免任何中斷。

需要在報告警報的交換矩陣互聯上執行步驟。

轉到UCSM CLI以輸入以下命令：

FI-A# connect local-mgmt

FI-A(local-mgmt)# reboot e2fsck

修復執行後72小時內，警報就會清除。如果該故障在此時間段內未清除，則可提交TAC案例供進一步調查。如果在早於4.0(4k)或4.1(2a)及更高版本的韌體上發生故障，則這也需要TAC幫助才能解決，因為他們可以透過debug shell手動執行檔案系統檢查。

相關資訊

- UCSM管理指南，備份

- 思科技術支援與下載