目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

交換矩陣韌體升級

伺服器韌體升級

驗證

相關資訊

簡介

本文檔介紹在Cisco UCS域中的所有交換矩陣元件中執行韌體升級的過程。這包括兩個通過Intersight管理模式(IMM)的交換矩陣互聯(FI)、I/O模組(IOM)和刀鋒伺服器。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Intersight

- 思科整合運算系統(UCS)

升級Intersight受管FI韌體之前，請考慮以下前提條件：

- 只能升級Cisco UCS域中的Cisco UCS 6400系列FI。

- 要下載韌體捆綁包，您必須在FI分割槽中至少有下一個可用儲存：

- /var/tmp中的90%可用空間

- /var/sysmgr中的20%可用空間

- /mnt/pss中的30%可用空間

- /bootflash中的18%可用空間

- Cisco UCS域中的所有伺服器都必須位於許可證層Essentials或更高版本上。

- 套件組合的最低版本為4.1(2a)。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- Cisco UCS 6400系列FI，初始韌體4.2(1e)

- UCSB-B200-M5刀鋒伺服器，初始韌體4.2(1a)，高級許可證層

- Intersight SaaS

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

交換矩陣韌體升級

若要開始基礎設施韌體升級，您可以選擇兩個FI中的任何一個，然後按一下Upgrade firmware。

這會重定向到升級嚮導初始化的螢幕。

步驟1.確認UCS環境（交換矩陣互聯A和交換矩陣互聯B列）和當前韌體版本。按「Next」（下一步）。

步驟2.按一下目標韌體版本。按「Next」（下一步）。

步驟3.這是顯示選定裝置和目標韌體版本的摘要。當目標韌體高於當前版本時，韌體版本上會顯示綠色箭頭，否則將顯示黃色箭頭。

按一下「upgrade」後，您必須再次確認一次。此時，FI尚不需要重新啟動。

若要監控升級，請導覽至Requests，然後按一下Active。按一下活動的名稱可檢視完整的工作流任務。

為了完成該過程，您必須先確認交換矩陣B的重新啟動，然後確認交換矩陣A的重新啟動。

附註：繼續重新啟動第二個FI之前，請確保第一個交換矩陣上的資料路徑已準備就緒。若要驗證這一點，可以使用API或CLI以及命令(nxos)# show pinning border-interfaces。

工作流任務如下：

- 從Intersight軟體儲存庫下載Intersight FI捆綁包

- 升級IOM

- 疏散FI B上的資料流量

- 啟用FI B

- 等待使用者Ack :FI重新啟動

- 等待啟用完成

- 疏散FI A上的資料流量

- 啟用FI A

- 等待使用者Ack :FI重新啟動

- 等待啟用完成

伺服器韌體升級

選擇要升級的伺服器，然後從Actions下拉選單中選擇Upgrade Firmware。

這將初始化韌體升級。

步驟1.確認伺服器是否正確並驗證當前韌體版本。

步驟2.按一下目標韌體版本旁邊的單選按鈕。

步驟3.這是顯示伺服器和目標韌體版本的摘要。當目標韌體高於當前版本時，韌體版本上會顯示綠色箭頭，否則將顯示黃色箭頭。

在Upgrade Firmware對話方塊中，您可以選擇立即重新啟動，或者稍後確認重新啟動。

若要監控升級，請導覽至Requests，然後按一下Active。

按一下活動的名稱可檢視完整的工作流任務。

工作流任務如下：

- 從Intersight軟體儲存庫下載Intersight伺服器捆綁包

- 升級介面卡（用於刀片）

- 升級伺服器

- 等待伺服器重新啟動

- 等待升級完成

驗證

- 若要驗證FI本地儲存可用空間，請選擇其中一個FI，按一下清單，然後按一下本地儲存。

基礎設施升級後，您可以驗證安裝日誌。這顯示新版本、升級的時間戳並允許您確認升級成功。

UCS-TS-MXC-P25-6454-IMM-A(nx-os)# show install all status

This is the log of last installation.

<Mon Sep 27 07:01:30>

Verifying image bootflash:/ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.1e.bin for boot variable "nxos".

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:02:18>

<Mon Sep 27 07:02:18>

Verifying image type.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:02:24>

<Mon Sep 27 07:02:25>

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.1e.bin.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:02:26>

<Mon Sep 27 07:02:26>

Preparing "bios" version info using image bootflash:/ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.1e.bin.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:02:28>

<Mon Sep 27 07:03:14>

Performing module support checks.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:03:16>

<Mon Sep 27 07:03:16>

Notifying services about system upgrade.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:03:29>

Compatibility check is done:

Module  bootable     Impact       Install-type Reason

------ --------   --------------  ------------ ------

1      yes        disruptive        reset     default upgrade is not hitless

Images are upgraded according to following table:

Module      Image                     Running-Version(pri:alt)       New-Version       Upg-Required

------   ----------   ----------------------------------------   --------------------   ------------

1         nxos                     9.3(5)I42(1c)                   9.3(5)I42(1e)           yes

1         bios           v05.42(06/14/2020):v05.40(01/17/2020)     v05.42(06/14/2020)      no

1         fpga                        IO-0x19 MI-0x10              IO-0x22 MI-0x10         yes

Install is in progress, please wait.

<Mon Sep 27 07:03:31>

Performing runtime checks.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:03:32>

<Mon Sep 27 07:03:32>

Setting boot variables.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:04:11>

<Mon Sep 27 07:04:11>

Performing configuration copy.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:04:14>

Module 1: <Mon Sep 27 07:04:14>

Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.

Warning: please do not remove or power off the module at this time.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:05:11>

<Mon Sep 27 07:05:11> Install has been successful.

相關資訊

- Cisco Intersight託管模式配置指南：管理韌體

- Cisco Intersight託管模式(IMM)- UCS刀鋒韌體升級

- 技術支援與文件 - Cisco Systems