目錄

簡介

問題

解決方案

結論

簡介

本文說明如何解決使用F8 CIMC組態工具在思科整合管理控制器(CIMC)網路模式之間交換時預設啟用自動交涉的問題。只有專用模式支援自動協商，因此從任何非專用模式切換到專用模式可能會引發此行為。

問題

當您依賴F8實用程式來配置CIMC（尤其是各種網路模式）時，此問題會受到影響。

客戶可視性/影響：

您可能注意到，從非專用網路模式(Shared-LOM/Cisco Card/Shared-LOM Ext)切換到專用網路模式時，預設情況下不會啟用自動協商設定。

附註：僅當使用F8 CIMC配置實用程式更新CIMC設定時，才會出現這種情況，並且不影響使用WebUI更改設定時。

解決方案

使用F8實用程式從共用LOM模式切換到專用模式的步驟如下。

1. 啟動伺服器並選擇F8以進入CIMC配置實用程式，如下圖所示。

附註：您必須按F1，這取決於您使用的CIMC版本，才能檢視額外的配置設定，如下圖所示。

附註：此處您處於共用LOM模式，可以看到未啟用自動交涉，因為它不是有效的設定。

當您嘗試啟用時，系統會顯示錯誤，如下圖所示。

2.要返回上一頁，請按F1。

然後，選擇這些設定以將CIMC切換到專用模式：

- NIC模式>專用

- NIC冗餘>無

- 使用Vlan、IPv4或IPv6以及靜態地址與DHCP地址處理取決於您

- 按F10以儲存設定，如下圖所示。

3.確保等待完整的45秒，然後按下F5刷新網路設定，如下圖所示。

按F1檢視其他設定。現在，系統會將自動交涉框顯示為選中狀態。

下面是一些快照，顯示與1.5(4g)版本韌體繫結的CIMC配置實用程式的舊版本。

共用LOM模式如下圖所示。

專用模式如下圖所示。

附註：您可以看到，自動交涉框實際上已選中。

結論

自動交涉設定僅在專用模式下可用。只要設定了有效的專用配置，此設定就會啟用自身。