目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

顯示器備用電池單元(BBU)

UCS-B440伺服器

UCS-C系列

C-210示例

C-240示例

更換備用電池單元(BBU)

UCS-B系列

UCS-C系列

C210

更換LSI MegaRAID BBU

C240

簡介

本文檔介紹如何監控和更換統一計算系統(UCS)B和UCS C系列伺服器中的備用電池單元(BBU)。本文檔中都使用思科整合管理控制器(CIMC)CLI和Avago LSI CLI。

必要條件

要運行Avago LSI MegaCLI命令，您必須首先下載並安裝MegaCLI實用程式。有關下載連結，請參閱LSI的MegaCLI實用程式簡介文章。

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Cisco UCS

- 網際網路小型電腦系統介面(iSCSI)

- Avago LSI獨立磁碟冗餘陣列(RAID)控制器

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

顯示器備用電池單元(BBU)

UCS-B440伺服器

以下是使用MegaCLI命令實用程式提取BBU資訊的示例：

[root@lnxdb-TAC-1 MegaCli]# ./MegaCli64 -AdpBbuCmd -a0

以下是您在指令輸出中檢查的專案：

1. 電池狀態：

- 失敗：需要更換。

- 未知：BBU的狀態未知，因此需要物理檢查。

- 缺少：還懷疑沒有BBU。

2. 這兩個值必須高於675 mAh。

必須更換675mAh以下的部件。

- 剩餘容量：894毫安

- 完全充電容量：926毫安

3. 電池備份充電時間：48小時以上

附註：低於48小時+已禁用快取模式。不過，這並非個壞的BBU。

UCS-C系列

可以使用CIMC、MegaCLI實用程式和LSI Mega RAID Storage Manager(MSM)監控BBU。

C-210示例

以下是CIMC shell命令列，顯示電池故障：

ucs-c200-m2 /chassis/storageadapter # show bbu detail

Controller SLOT-7:

Battery Type: iBBU

Battery Present: true

Voltage: 4.023 V

Current: 0.000 A

Charge: 100%

Charging State: fully charged

Temperature: 34 degrees C

Voltage Low: false

Temperature High: false

Learn Cycle Requested: false

Learn Cycle Active: false

Learn Cycle Failed: false

Learn Cycle Timeout: false

I2C Errors Detected: false

Battery Replacement Required: true

Remaining Capacity Low: true

以下是MegaCLI命令列:

bash$/opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64 -AdpBbuCmd -a0 -NoLog

. . .

Battery Replacement required            : Yes

. . .

Relative State of Charge: 99 %

Absolute State of charge: 76 %

. . .

Date of Manufacture: 11/08, 2008

Design Capacity: 700 mAh

Design Voltage: 3700 mV

Specification Info: 33

Serial Number: 243

Pack Stat Configuration: 0x6cb0

Manufacture Name: LSI113000G

Device Name: 2970700

Device Chemistry: LION

Battery FRU: N/A

C-240示例

CIMC shell命令列，顯示電池電量良好：

TAC-xx-sl2-56-bmc /chassis/storageadapter # show bbu detail

Controller SLOT-3:

BBU Type: TMM-C SuperCap

BBU Health: Good

BBU Status: Optimal

Learn Cycle Status: Successful

Charging Status: N/A

Learn Mode: Auto

Battery Present: true

Serial Number: 65535

Temperature: 29 degrees C

Temperature High: false

Retention Time: N/A

Relative State of Charge: N/A

Absolute State of Charge: N/A

Capacitance: 100 %

Manufacturer:

Date of Manufacture: 2013-12-31

Firmware Version: 25849-01

Design Voltage: 9.500 V

Voltage: 9.397 V

Current: 0.000 A

Design Capacity: 306 Joules

Full Capacity: N/A

Remaining Capacity: N/A

Pack Energy: 322 Joules

Expected Margin of Error: N/A

Completed Charge Cycles: N/A

Learn Cycle Requested: false

Next Learn Cycle: 2014-08-07 11:58

Learn Cycle Active: false

Learn Cycle Failed: false

Learn Cycle Timeout: false

I2c Errors Detected: false

以下是MegaCLI命令列：

./MegaCli -AdpBbuCmd -GetBbuStatus -aAll

BBU status for Adapter: 0

BatteryType: SuperCaP

Voltage: 9509 mV

Current: 0 mA

Temperature: 28 C

Battery State: Optimal

BBU Firmware Status:

Charging Status              : None

Voltage                                 : OK

Temperature                             : OK

Learn Cycle Requested                   : No

Learn Cycle Active                      : No

Learn Cycle Status                      : OK

Learn Cycle Timeout                     : No

I2c Errors Detected                     : No

Battery Pack Missing                    : No

Battery Replacement required            : No

Remaining Capacity Low                  : No

Periodic Learn Required                 : No

Transparent Learn                       : No

No space to cache offload               : No

Pack is about to fail & should be replaced : No

Cache Offload premium feature required  : No

Module microcode update required        : No

BBU GasGauge Status: 0x644a

Pack energy             : 330 J

Capacitance             : 100

Remaining reserve space : 93

Exit Code: 0x00

更換備用電池單元(BBU)

UCS-B系列

本節介紹如何更換B440中的BBU。有關詳細資訊，請參閱安裝RAID電池備用單元(BBU)。

BBU是一個智慧電池備份單元，可在RAID控制器斷電長達72小時期間保護磁碟寫快取資料。Cisco建議您每年更換BBU一次，或在1000次充電週期後更換，以先更換者為準。在CLI中使用show raid-battery detail命令驗證是否需要BBU更換。

附註：要刪除RAID許可證金鑰，請反向執行此過程。

要安裝RAID BBU，請完成以下步驟：

1. 使用UCS Manager，執行伺服器的正常關閉。如果沒有正常關機，資料可能會永久丟失。

2. 從伺服器右側的BBU托架中取出空白板（如果有）。

3. 部分滑動BBU單元，並對齊彈出控制桿。

注意：不支援熱交換BBU。在更換BBU之前，請對伺服器執行正常關閉。有關詳細資訊，請參閱Cisco UCS B440 M2刀鋒伺服器規格表。

UCS-C系列

C210

有關如何更換C-210伺服器上的BBU的資訊，請參閱維護伺服器文章。

附註：換用BBU之前，需要先關閉伺服器，然後拔除交流電源。

更換LSI MegaRAID BBU

在此伺服器中安裝LSI MegaRAID卡和可選BBU時，請勿按照LSI說明中的說明在卡頂部安裝BBU。為了避免卡過熱，您必須將BBU安裝在電源托架頂部的特殊托架上。

C240

有關如何更換C240上的BBU/SuperCAP的資訊，請參閱更換LSI RAID電池備用單元或SuperCap電源模組。

在C240伺服器上，基於LSI卡，伺服器可能具有BBU（基於鋰離子電池）或SuperCAP。

C240銷售了多種型別的RAID控制器。如果訂購的控制器是UCS-RAID-9266CV或UCS-RAID9271CV-8i，則它已具有SuperCAP。如果購買的控制器是UCS-RAID-9266，則使用BBU。SuperCAP和BBU不可互換。