目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

設定

Intersight管理模式

步驟1.將VLAN新增到域配置檔案中

步驟2.將VLAN新增到伺服器配置檔案

Intersight獨立模式

UCS管理器模式

步驟1.將VLAN新增到交換矩陣互聯

步驟2.將VLAN新增到伺服器配置檔案

在Prism元素上新增VLAN

在Prism Central上新增VLAN

將NIC卡新增/修改到VM

稜鏡元件

稜鏡中心

相關資訊

簡介

本檔案介紹在CCHN叢集中新增VLAN的正確方式。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- UCS知識

- 網路概念

嘗試此組態之前，請確保符合以下要求：

- VLAN ID

採用元件

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

採用Nutanix的Cisco Compute Hyperconverged具有三種不同的管理模式：

UCS管理器模式(UMM):

UCS管理器模式利用傳統UCSM和交換矩陣互聯對計算、網路和配置檔案進行集中管理：

- 節點連線到交換矩陣互聯，用於管理伺服器策略、韌體和連線。

- UCS經典功能：通過UCSM進行服務配置檔案和集中管理。

Intersight託管模式(IMM):

Intersight託管模式使Cisco Intersight能夠直接管理交換矩陣互聯和UCS伺服器：

- 為伺服器和網路策略、配置檔案以及生命週期操作提供基於雲的管理（或通過本地裝置）。

- 使用Intersight的門戶支援自動化、韌體升級、配置檔案分配和遠端管理。

- 通過Intersight管理所有計算節點、FI策略和網路。

Intersight獨立模式(ISM):

在此模式下，伺服器由Cisco Intersight單獨管理，而不使用交換矩陣互聯：

- 節點直接聯網到架頂式(ToR)交換機，只有伺服器由Intersight管理。

- 適合您不希望使用交換矩陣互聯的環境；所有管理（包括韌體、策略和監控）均通過Intersight進行，但以每台伺服器為單位。

將VLAN新增到集群的流程會根據您的管理模式而有所不同。

設定

新增VLAN的總體工作流程取決於您的管理模式。

新增VLAN的工作流程

Intersight管理模式

步驟1.將VLAN新增到域配置檔案中

導航到Profiles> UCS Domain Profiles，然後選擇分配給Fabric Interconnects（需要新增VLAN）的Domain Profile。

選擇屬於IMM Nutanix群集的UCS域配置檔案。

按一下Edit修改VLAN策略

添加所需的VLAN。在字首中，可以輸入標識VLAN的字首。

選擇組播策略。

儲存更改。

選擇Actions，然後按一下Deploy。

附註：新增或刪除VLAN後部署域配置檔案不會中斷現有VLAN上的流量。

步驟2.將VLAN新增到伺服器配置檔案

導航到Profiles> UCS Server Profiles，然後選擇分配給要在其上新增VLAN的伺服器的服務配置檔案。

附註：nutanix foundation central建立的配置檔案具有格式ntnx_<serial_number>_<uuid>。

在LAN Connectivity Policy中選擇edit。

附註：新增其他VLAN不會觸發伺服器重新啟動。

在LAN連線策略中，從vNIC中選擇乙太網網絡組策略。

附註：請確保修改正確的乙太網路組策略和LAN連線策略，因為群集中可能配置了多個策略。

選擇Actions，然後選擇Edit。

新增所需的VLAN並按一下Save。

新增VLAN後，將出現Pending Changes警告。

選擇Action，然後按一下Deploy。

選擇選項Deploy all associated policies when modified or not modified和I understand the potential disruption may occurred during profile deploy並按一下Deploy。

必須在IMM群集上的每個伺服器配置檔案中完成伺服器配置檔案的部署。

導航到Profiles> UCS Server Profiles，並重新部署其餘的Server Profile。

按一下3點圖示並選擇Deploy。

Intersight獨立模式

在此管理模式下，您只需將VLAN新增到上游交換機。

N5KA# show run inter ethernet 1/20

!Command: show running-config interface Ethernet1/20

!Time: Tue Aug 12 21:38:21 2025

version 7.0(2)N1(1)

interface Ethernet1/20

description CIMC Nutanix ISM C240-M6

switchport mode trunk

spanning-tree port type edge trunk

N5KA# show vlan | grep 500

500  VLAN0500                         active    Eth1/16, Eth1/19, Eth1/20

UCS管理器模式

步驟1.將VLAN新增到交換矩陣互聯

在UCS Manager中，導航至LAN > LAN Cloud > VLAN。

在右側面板中，單擊Add。

輸入所需資訊，然後按一下OK。

VLAN名稱/字首：name-VLANID

組播策略名稱

VLAN ID

步驟2.將VLAN新增到伺服器配置檔案

導航到Servers > Service Profiles

查詢為Nutanix建立的子組織

選擇所需的服務配置檔案。由Nutanix Installed建立的服務配置檔案的格式為fdtn_<serial_number>。

Nagivate to Network，選擇VNIC，然後按一下Modify。

選擇要啟用的VLAN，然後按一下OK。

按一下Save Changes。

附註：這必須在兩端A和B上傳輸VM流量的所有vNIC，以及屬於群集的所有節點服務配置檔案中完成。

現在您已在UCS級別配置VLAN，有兩種選項可在集群級別配置VLAN:

在Prism元素上，可以為單個集群新增VLAN

在Prism Central上，您可以為PC管理的所有集群新增VLAN

在Prism元素上新增VLAN

附註：此過程與群集管理模式無關。

在Prism Element中，導航到VM並選擇Table。

按一下「Networking Config」，然後選擇「+ create Subnet」。

新增有關VLAN的資訊，然後按一下Save。

或者，您可以啟用Enable IP address management選項，以自動將IP調配到VM。

在Prism Central上新增VLAN

附註：此過程與群集管理模式無關。

導航到Infrastructure > Network & Security > Subnets。

按一下「Create Subnet」。

使用VLAN名稱、VLAN ID填寫資訊，並選擇分配了VLAN的虛擬交換機。

選擇IP address Management。

Nutanix IPAM可以使用DHCP自動將IP地址分配給VM。可以使用特定IP子網、關聯的域設定和可分配給VM的IP地址池配置每個虛擬網路。

外部IPAM負責將IP地址分配給VM。

將NIC卡新增/修改到VM

稜鏡元件

在稜鏡元件中向VM註意並選擇表。

按一下右鍵所需的VM並選擇Update。

在網路介面卡(NIC)上，可以修改當前的NIC配置或新增其他NIC。

在此示例中，修改了當前的NIC配置。

按一下鉛筆圖示。

選擇新的VLAN並按一下Save。

稜鏡中心

您也可以從Prism Central新增其他VLAN。

導航到基礎設施>計算>虛擬機器。

按一下List，然後選擇所需的VM。

選擇Update，然後按一下Select Network。

按一下+ Attach to Subnet。

選擇要新增的VLAN，然後按一下Save。

附註：在Prism Central中，您可以新增其他NIC，但不能修改現有的NIC。

根據上游網路上的網路配置，您可以選擇要訪問的附件模式或中繼模式。

現在，您已在群集級別和UCS級別新增VLAN。

相關資訊

在UCS上配置VLAN

在Intersight管理模式下為UCS新增和刪除VLAN

為訪客VM介面建立基本VLAN子網