目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

程式/配置

簡介

本文檔介紹如何啟動UCS Manager中嵌入的診斷工具，以在伺服器上執行記憶體診斷。

必要條件

需求

採用元件

UCS Manager 3.1中提供了Diag測試

它僅適用於整合到其中的伺服器（B系列和C系列）。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

程式/配置

導航到伺服器部分。

1個主拓撲

選擇策略。

2策略

在策略中，選擇並打開診斷策略。

3診斷策略

在底部按一下Add以建立新的診斷策略。

4新增

在新窗口中，提供診斷策略的名稱。Description 欄位是可選的。

5建立診斷策略

配置記憶體測試的詳細資訊，然後按一下窗口底部的Add。

在彈出窗口中，根據需要填充欄位：

- 順序：定義測試執行的順序。

- CPU過濾器：選擇為所有CPU或特定CPU進行配置。

- 回圈計數：設定測試反覆專案的數目（最小1，最大1000）。

- 記憶體塊大小：將記憶體塊設定為「大塊」或「5mb-chunk」。

- 記憶體大小：指定測試的記憶體大小。

- 模式：可選擇蝴蝶、殺手、PRBS、PRBS-addr或PRBS-killer測試。

7建立記憶體測試

輸入所有欄位後，請按一下OK，然後按一下Finish。

8完成記憶體測試

建立診斷策略後，將其分配給刀鋒伺服器、整合機架伺服器或所有伺服器。

要將策略分配到特定伺服器，請透過訪問Equipment然後訪問Chassis來導航到所需的伺服器。

9狀態

在螢幕頂部，打開Diagnostics頁籤。

轉到Diagnostic Policies，然後從下拉選單中選擇您建立的策略。

10診斷

要啟動診斷測試，請按一下Start按鈕。快顯警示會通知您，此診斷會導致伺服器重新啟動。

注意：此活動具有高度侵入性，必須在重新啟動所有伺服器時在維護時段內執行。

如果準備就緒，請按Yes繼續，或按No取消。

11重新啟動警示

在開始和停止按鈕下，進度列顯示當前任務說明和整體進度。

要隨時停止診斷，請按一下停止。

12進度列

診斷完成後，顯示診斷結果。

在此測試中，未發現記憶體問題。如果結果返回Fail，請為伺服器生成日誌並聯絡TAC以獲取幫助。

13總體進展

要在所有伺服器上運行診斷程式，請訪問Equipment並按一下最右邊的Diagnostics。

注意：此活動具有高度侵入性，必須在重新啟動所有伺服器時在維護時段內執行。

14主拓撲

這將打開一個新螢幕，您可以在其中選擇對刀鋒伺服器或機架伺服器運行診斷。

此程式可讓您在具有不同組態的伺服器上同時執行多個診斷測試。

15台刀鋒伺服器

按一下Start即會出現一個彈出警報，通知您將重新啟動伺服器。

注意：此活動具有高度侵入性，必須在重新啟動所有伺服器時在維護時段內執行。

選擇Yes繼續診斷測試，或選擇No取消。

16維護警報

在確認診斷測試之後，多台伺服器的進度會反映在運行狀態列和整體進度百分比列中，指明當前測試百分比。

17伺服器進度

18運行狀態

連按兩下任何伺服器以做進一步調查。此操作將打開該特定伺服器的診斷結果。

19完成

如果Result列報告Fail而不是Pass，請向TAC提交支援請求。

收集伺服器日誌，或者，如果您有可用的Intersight，則收集伺服器的序列號。

將此資訊納入案例，以協助我們的工程師立即開始調查問題。