目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

設定

建立磁碟組策略

建立儲存配置檔案

根據引導LUN建立引導策略

驗證

疑難排解

簡介

本文檔介紹如何使用Cisco UCS（統一計算系統）Manager(UCSM)為C系列集成式伺服器配置儲存配置檔案。 儲存配置檔案允許靈活地定義儲存磁碟的數量、這些磁碟的角色和使用情況以及其他儲存引數。基本上，您可以將虛擬驅動器分割為稱為邏輯單元號(LUN)的不同部分，並為這些LUN分配角色。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

設定

建立磁碟組策略

在使用disk6-7建立用於劃分LUN的獨立磁碟冗餘陣列(RAID)1卷時，此示例有效。您也可以使用自動磁碟組配置，系統選擇磁碟。此示例使用手動配置進行演示，以備您想要手動分配磁碟時使用，如下圖所示。

建立儲存配置檔案

建立磁碟組後，建立儲存配置檔案，並在儲存配置檔案內建立啟動LUN和資料LUN。

此處需要注意幾點：

1.由於服務配置檔案尚未應用，因此可啟動被禁用。

2. 「控制器定義」欄位留空。它只能與內部PCH控制器配合使用用於內部SSD。PCH控制器定義提供了跨連線到板載PCH控制器的兩個內部SSD配置單個LUN RAID的功能。

根據引導LUN建立引導策略

此示例建立了名為100gb的LUN，該LUN旨在用作引導LUN。因此，請相應地建立引導策略並應用於服務配置檔案。

驗證

使用本節內容，確認您的組態是否正常運作。

將服務配置檔案應用到伺服器之前，請確保磁碟組中使用的磁碟處於「未配置良好」狀態，否則在關聯服務配置檔案時會出現表示磁碟不足的錯誤。此示例使用Disk6-7，因此如果它們處於「Online」或「Jbod」狀態，則它們應處於「Unconfigured Good」狀態，然後按一下右鍵這些磁碟並選擇Set Unconfigured Bad to Good。

疑難排解

本節提供的資訊可用於對組態進行疑難排解。

成功應用服務配置檔案後，您的配置應如下所示：