目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

設定

驗證

疑難排解

簡介

本文檔介紹如何安裝、配置適用於vSphere Web客戶端的Cisco UCS Manager外掛並對其進行故障排除。Cisco UCSM外掛是vSphere Web Client v5.5及更高版本的擴展。它使虛擬化管理員能夠檢視、管理和監控Cisco UCS物理基礎設施的各個方面。結果是為Virtual Center使用者提供了一個單一窗格，以便獲取給定虛擬機器管理程式的物理和虛擬基礎架構資訊。

必要條件

需求

思科建議您瞭解、

- Cisco UCS和UCS管理器（UCSM 2.x和3.x）

- VMWare vCenter

- HTTP/HTTPS伺服器到主機vCenter外掛

採用元件

本文件中的資訊是以下列軟體和硬體版本為依據

- vCenter 5.5或更高版本

- Cisco UCS管理器外掛1.x（1.1.1和1.2.1）

- UCS管理員2.2

- VMware vSphere Web客戶端5.5

- HTTP或HTTPS伺服器上託管的外掛包。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何變更或設定可能造成的影響。

設定

步驟1.

- 下載外掛和註冊工具zip檔案，網址為：http://www.cisco.com/

適用於VMware vSphere Web客戶端的Cisco UCS管理器外掛

Cisco UCS管理器外掛註冊工具

步驟2.

- 安裝VMware PowerCLI 5.1或更高版本以運行註冊工具。

- 安裝VMware vCenter 5.1或更高版本。

- PowerCLI安裝嚮導 —

步驟3.

- 安裝VMware vSphere Web客戶端5.5及其前提條件。

- 有關VMware vSphere Web客戶端前提條件的資訊，請參閱 — http://kb.vmware.com/selfservice/microservice/ search.site?language=en_ cmd=displayUS&KC&externalId=2005083

- 安裝vCenter。本文檔中的示例使用vCenter 5.5裝置。

步驟4.

- HTTP或HTTPS伺服器上託管的外掛包

步驟5.

- 解壓註冊工具，然後按兩下將其啟動。 出現Cisco UCS外掛註冊工具螢幕。

- 要註冊新外掛，請配置以下欄位：

1. IP/主機名 — vCenter伺服器的IP或主機名。

2. 使用者名稱 — vCenter使用者名稱。

3. 密碼 — vCenter密碼。

4. 外掛位置： — 外掛zip檔案的HTTPS/HTTP URL。例如，https://10.1x.1x.1/plugins/ucs/ucs-vcplugin-1.1.1.zip。

5. 按一下「Submit」。

- 如果要註銷UCS Manager外掛，請選中註銷外掛覈取方塊並填寫欄位。

- 如果您正在重新註冊，您可能會看到Already Registered!警告對話方塊，顯示以下消息：

「Cisco Ucs外掛1.x已註冊。如果已經下載了外掛檔案，則在手動刪除它們並重新啟動vSphere Web客戶端服務之前，不會再次下載它們。

檢視消息，然後按一下OK以繼續。

步驟6.

- 登入到vCenter以檢查是否已安裝UCSM外掛。

第7步：

- 使用vCenter上的UCSM外掛註冊UCSM域。

- 按兩下Cisco UCS外掛。

- 按一下註冊以註冊新的UCS域。

- 首次註冊後，您會收到錯誤，如下圖所示。

- 按一下Yes重新載入vSphere Web客戶端。重新登入後，您必須看到UCSM域已註冊。

驗證

步驟1.

- 檢查UCSM域詳細資訊

- UCSM外掛選項

- 其他選項，如韌體、服務配置檔案、服務配置檔案模板、伺服器池

疑難排解

對vCenter裝置上的UCSM外掛安裝進行故障排除 —

步驟1.

- 看看這邊的黑幫。

https://<vCenter IP>/mob/?moid=ExtensionManager&doPath=extensionList%5b%22com%2ecisco%2eucs%2evcplugin%22%5d%2eserver

- 確保看到ucs-vcplugin zip檔案。

步驟2.

- 檢查vCenter是否能夠訪問承載外掛檔案的HTTP伺服器。

- 檢查vCenter上安裝的vClient是否能夠訪問https/http外掛位置。

- 檢查連通性。

- 檢查HTTPS訪問。這是*不工作*設定，其中vCenter無法使用HTTPS伺服器進行身份驗證。

localhost:/tmp # wget https://<HTTP/HTTPS server IP>/<Plugin location>/ucs-vcplugin-1.2.1.zip

--2016-02-25 07:02:15-- https://<HTTP/HTTPS server IP>/<Plugin location>/ucs-vcplugin-1.2.1.zip

Connecting to <HTTP/HTTPS server IP>:443... connected.

ERROR: cannot verify <HTTP/HTTPS server IP>'s certificate, issued by `/C=--/ST=SomeState/L=SomeCity/O=AutoGenerated/OU=SelfSignedCertificate/CN=openfiler/emailAddress=root@openfiler':

Unable to locally verify the issuer's authority.

ERROR: certificate common name `openfiler' doesn't match requested host name `<HTTP/HTTPS server IP>'.

To connect to 172.16.15.222 insecurely, use `--no-check-certificate'.

Unable to establish SSL connection.

- 檢查HTTP訪問。以下是HTTP伺服器上的網路的工作範例 —

localhost:/tmp # wget http://<HTTP/HTTPS server IP>/ucs-vcplugin-1.2.1.zip

-2016-03-03 20:35:31--  http://<HTTP/HTTPS server IP>/ucs-vcplugin-1.2.1.zip

Connecting to <HTTP/HTTPS server IP>:80... connected.

HTTP request sent, awaiting response... 200 OK

Length: 19486526 (19M) [application/zip]

Saving to: `ucs-vcplugin-1.2.1.zip.1'

100%[=============================================================>] 19,486,526   110M/s   in 0.2s

2016-03-03 20:35:31 (110 MB/s) - `ucs-vcplugin-1.2.1.zip.1' saved [19486526/19486526]