目錄

簡介

新增虛擬驅動器的過程

相關資訊

簡介

本文檔介紹使用模組化RAID控制器（Cisco 12G SASA模組化RAID）配置磁碟驅動器組和虛擬驅動器、RAID配置以及在預引導環境中執行其他配置任務的過程。

新增虛擬驅動器的過程

執行以下步驟，使用模組化RAID控制器配置驅動器組和虛擬驅動器。

1.登入Cisco UCS Manager。

2.開啟主機的控制檯。

3.重新啟動主機

在啟動時，按Ctrl+R進入Cisco 12G SAS模組化Raid控制器BIOS配置實用程式。

將游標放在控制器名稱Cisco 12G SASA模組化RAID上，然後按F2。

選擇Create Virtual Drive。

此處顯示有助於配置RAID的VD管理。

附註：Cisco 12G SASA模組化RAID僅支援RAID 0和RAID 1。

根據要求選擇RAID。

選擇RAID後，選擇將成為此RAID一部分的硬碟。

例如，選擇驅動器4和驅動器5，如下所示。

現在，按OK。

此警告消息將顯示在螢幕上，請按確定。

在此螢幕抓圖中，您看到一個帶有2個物理驅動器的新虛擬驅動器已成功新增。

相關資訊

- http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/3rd-party/lsi/erswug/guide/48712-00B_EmbMRAID_SWUG.pdf

- 技術支援與文件 - Cisco Systems