目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

設定

驗證

疑難排解

相關資訊

簡介

本檔案介紹如何在思科整合運算系統(UCS)平台上從網際網路小型電腦系統介面(iSCSI)進行開機，以及如何執行基本疑難排解。目標受眾是對UCS功能有基本瞭解的UCS管理員。

必要條件

需求

嘗試此組態之前，請確保符合以下要求：

- UCS已設定。

- 刀片和儲存都具備第2層(L2)連線。

- 使用虛擬網路介面卡(vNIC)上的正確VLAN設定服務配置檔案。

- 使用思科虛擬介面卡(VIC)介面卡。VIC介面卡可以是M81KR、VIC1240或VIC1280。

- 最低UCS版本為2.0(1)a。

- 儲存系統iSCSI目標入口的iSCSI限定名稱(IQN)和IP地址可用。

- 啟動邏輯單元號(LUN)ID可用。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

請參閱思科技術提示慣例以瞭解更多有關文件慣例的資訊。

設定

以下過程介紹了如何配置iSCSI引導的服務配置檔案。

1. 選擇iSCSI VLAN作為最後一個vNIC上的本徵VLAN;使用最後一個vNIC可以避免安裝ESXi 5.0時出現問題。

2. 建立虛擬iSCSI vNIC以充當iSCSI配置佔位符。這不是實際的vNIC;它是iSCSI引導配置的iSCSI引導韌體表(iBFT)配置佔位符。使用以下設定：

- 重疊vNIC應是步驟1中配置了本地VLAN的vNIC。

- 僅在必要時修改iSCSI介面卡策略。

- VLAN是在步驟1中定義為本地的VLAN。

- 註：請勿分配MAC地址。

3. 在伺服器頁籤中：

1. 按一下「boot_from_SCSI」。

2. 按一下Boot Order頁籤。

3. 展開iSCSI vNIC，然後按兩下相應的iSCSI vNIC，將其新增到裝置清單中。

4. 按一下Set Boot Parameters。

4. 定義iSCSI引導引數：

- 將啟動器名稱分配設定為手動，然後以IQN或擴展通用標識(EUI)格式輸入啟動器名稱。例如iqn.2013-01.com.myserver124。

- 輸入啟動器的IPv4地址和子網掩碼。如果儲存控制器位於同一子網中，則無需定義預設網關或任何域名系統(DNS)伺服器。

- 將配置的IQN和IP資訊用於儲存控制器上的LUN掩蔽。

5. 按一下加號(+)可新增儲存目標資訊：

- 在「iSCSI目標名稱」欄位中輸入iSCSI目標IQN名稱。

- 在IPv4地址(IPv4 Address)欄位中輸入目標iSCSI入口的IP地址。

- 如有必要，請更改目標LUN ID。

6. 將服務配置檔案與伺服器關聯。

驗證

目前沒有適用於此組態的驗證程序。

疑難排解

本節提供的資訊可用於對組態進行疑難排解。

1. 如果服務配置檔案無法與刀片關聯，並且您收到此錯誤消息，請檢查重疊vNIC本機vLAN配置以驗證是否選擇了正確的vLAN。

2. 如果刀片在服務配置檔案關聯後無法連線LUN，請連線到UCS Manager(UCSM)命令列介面(CLI)。 以下是連線成功的範例：

F340-31-13-FI-1-A# connect adapter 1/1/1

adapter 1/1/1 # connect

No entry for terminal type "vt220";

using dumb terminal settings.

adapter 1/1/1 (top):1# attach-mcp

No entry for terminal type "vt220";

using dumb terminal settings.

adapter 1/1/1 (mcp):1# iscsi_get_config

vnic iSCSI Configuration:

----------------------------

vnic_id: 5

link_state: Up

Initiator Cfg:

initiator_state: ISCSI_INITIATOR_READY

initiator_error_code: ISCSI_BOOT_NIC_NO_ERROR

vlan: 0

dhcp status: false

IQN: iqn.2013-01.com.myserver124

IP Addr: 14.17.170.2

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 14.17.170.254

Target Cfg:

Target Idx: 0

State: ISCSI_TARGET_READY

Prev State: ISCSI_TARGET_DISABLED

Target Error: ISCSI_TARGET_NO_ERROR

IQN: iqn.1992-08.com.netapp:sn.1111111

IP Addr: 14.17.10.13

Port: 3260

Boot Lun: 0

Ping Stats: Success (9.990ms)

3. 如果ping狀態失敗，請檢查您的網路配置和IP設定。在啟動器可以連線到目標之前，ping必須起作用。

4. 檢查目標狀態。在此連線斷開的示例中，啟動器未在儲存控制器上註冊。如果找不到LUN 0，則返回相同的錯誤。

Target Cfg:

Target Idx: 0

State: INVALID

Prev State: ISCSI_TARGET_GET_LUN_INFO

Target Error: ISCSI_TARGET_GET_HBT_ERROR

IQN: iqn.1992-08.com.netapp:sn.1111111

IP Addr: 14.17.10.13

Port: 3260

Boot Lun: 0

Ping Stats: Success (9.396ms)

5. 如果ping成功，但目標狀態無效，請檢查儲存控制器上的LUN遮蔽配置和主機註冊。

相關資訊

- Cisco UCS Manager GUI配置指南2.0版：iSCSI引導

- UCS 2.0(1)iSCSI啟動

- 技術支援與文件 - Cisco Systems