目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

網路圖表

慣例

主要任務

1.從Cisco.com下載韌體

2.1使用GUI的韌體管理

2.2使用CLI進行韌體管理

驗證

疑難排解

相關資訊

簡介

本文檔提供一些簡化日常韌體管理過程的常見提示。

必要條件

需求

思科建議您：

- 瞭解Cisco UCS伺服器刀片軟體和硬體的工作知識。

- 熟悉UCS管理器GUI。

- 瞭解本文檔中介紹的不同命令的影響和影響

- 熟悉UCS元件和拓撲。請參閱圖瞭解典型的解決方案

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco UCS。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從預設組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

網路圖表

典型的Cisco UCS拓撲如下所示：

慣例

請參閱思科技術提示慣例以瞭解更多有關文件慣例的資訊。

主要任務

1.從Cisco.com下載韌體

請完成以下步驟：

1. 導航到SW Center首頁並選擇產品類別。

2. 從顯示的層次結構樹中選擇產品。

3. 如果所選產品存在多個軟體型別，請選擇一個軟體型別。

4. 按一下「Image Name（映像名稱）」 ，將顯示該映像的詳細資訊以及可下載的選項。

5. 按一下「Image.bin」。您必須接受標準的思科一般使用者授權合約(EULA)。

接受EULA後，下載開始。

2.1使用GUI的韌體管理

在執行韌體管理之前，請參閱韌體升級或降級的先決條件。建議通過GUI處理所有韌體管理。

檢視安裝的韌體

完成以下步驟，以便通過GUI檢視UCS中安裝的韌體：

1. 登入到Cisco UCS Manager。

2. 在Navigation窗格中，點選Equipment頁籤。

3. 在Work窗格中按一下Firmware Management頁籤。

4. 按一下Installed Firmware頁籤。

包

「包」頁籤：

- 跟蹤系統中的所有包

- 顯示已刪除的影象

- 刪除所有映像後，包將從頁籤中刪除

影象

「影象」頁籤：

- 允許您獲取有關軟體包中各個映像的資訊

- 允許您刪除映像

- 刪除與軟體包關聯的所有映像後，將從「軟體包」頁籤中刪除該軟體包

下載任務

下載韌體映像捆綁包時，交換矩陣互聯需要的可用空間至少是韌體映像捆綁包大小的兩倍。如果bootflash沒有足夠的空間，請從交換矩陣互聯中刪除過時的韌體、核心檔案和其他不必要的對象。下載新捆綁包之前，請檢查交換矩陣互聯上的可用空間：

1. 在「導航」窗格中，選擇裝置。

2. 展開「交換矩陣互聯」，然後選擇「交換矩陣互聯#」。

3. 按一下右側「工作」(Work)窗格中的「General」頁籤。

4. 展開本地儲存資訊。

5. 檢查兩個交換矩陣互聯。

6. 如果空間有限，則刪除映像和包。

使用Download Tasks索引標籤下載韌體。韌體映像名稱可介於1到16個字母數字字元之間。不能使用空格或任何特殊字元，並且在儲存對象後不能更改此名稱。系統下載並解包捆綁包，並將其分發到兩個交換矩陣互聯。您可以在FSM頁籤上檢視進度。

在此螢幕上，您可以下載、更新和啟用韌體。

2.2使用CLI進行韌體管理

完成以下步驟，以便通過CLI檢視UCS中安裝的韌體：

1. 通過CLI登入Cisco UCS。

2. 發出scope system命令。

3. 輸入show firmware expand命令。

檢視安裝的韌體

F340-31-17-FI-A#

F340-31-17-FI-A# scope system

F340-31-17-FI-A /system # show firmware expand

UCSM:

Running-Vers: 1.0(1e)

Activate-Status: Ready

Fabric Interconnect A:

Running-Kern-Vers: 4.0(1a)N2(1.1e)

Running-Sys-Vers: 4.0(1a)N2(1.1e)

Startup-Kern-Vers: 4.0(1a)N2(1.1e)

Startup-Sys-Vers: 4.0(1a)N2(1.1e)

Act-Kern-Status: Ready

Act-Sys-Status: Ready

Bootloader-Vers:   v1.2.0(06/19/08)

scope firmware是一個有用的CLI命令，它允許您：

- 刪除

- 下載

- 範圍 — 下載任務

- Show — 下載任務、事件、fsm、映像和軟體包

影象更新和啟用從各個元件的範圍完成

作用域韌體

F340-31-17-FI-A#

F340-31-17-FI-A# scope firmware

F340-31-17-FI-A /firmware # ?

delete    Delete managed objects

download  Download

exit      Exit from command interpreter

scope     Changes the current mode

show      Show system information

F340-31-17-FI-A /firmware #

驗證

目前沒有適用於此組態的具體驗證資訊

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems