目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

網路圖表

慣例

背景資訊

主要任務

工作

建立全域VLAN

建立全域性VSAN

建立vHBA

建立vNIC

將伺服器與服務配置檔案關聯

驗證

疑難排解

相關資訊

簡介

為了瞭解思科統一計算系統(UCS)中的刀片管理，瞭解服務配置檔案或邏輯伺服器是關鍵的。服務配置檔案代表單個刀鋒伺服器的邏輯檢視，無需明確知道您討論的哪個刀片。profile對象包含伺服器特性，例如身份和網路資訊等。然後可以一次將該輪廓與單個刀片相關聯。

配置檔案的概念被發明以支援邏輯伺服器移動性，或身份從一個刀片透明地傳輸到另一個刀片以及池的概念的概念。即使您打算將刀鋒伺服器作為傳統的單獨伺服器進行管理，並且不利用移動性或池化，您仍然必須為刀片建立和管理服務配置檔案。雖然您可以引導沒有服務配置檔案的刀片，但是它沒有網路或SAN連線。

以下是Cisco UCS中服務配置檔案的內容摘要：

- 伺服器的標識資訊(UUID)

- 全球節點名稱（伺服器範圍）

- LAN/SAN配置（通過vNIC/vHBA配置）

- NIC/HBA標識(MAC/WWN)

- 乙太網NIC配置檔案

- VLAN/VSAN配置資訊

- 啟動順序

- 各種策略

本文檔假定Cisco UCS Manager連線工作正常且所有硬體均被正確發現。

必要條件

需求

思科建議您瞭解Cisco UCS伺服器刀片硬體管理。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco UCS。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從預設組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

網路圖表

本文檔使用以下網路設定，即典型的Cisco UCS拓撲：

慣例

請參閱思科技術提示慣例以瞭解更多有關文件慣例的資訊。

背景資訊

vNIC和vHBA是服務配置檔案中最棘手的部分。vNIC在MAC上標識，vHBA在WWN上標識。

對於僅具有物理NIC的介面卡(例如Cisco UCS CNA M71KR和Cisco UCS 82598KR)，您必須為要在思科UCS內的網路中使用的每個NIC建立一個vNIC。vNIC具有交換機設定和故障切換標誌。對於Cisco UCS 82598KR，必須匹配物理設定，以便第一個介面卡轉到交換矩陣互聯A，第二個介面卡轉到交換矩陣互聯B，並且不能選擇故障轉移。對於Cisco UCS CNA M71KR，每個vNIC都與特定交換矩陣互聯相關聯，但您可以啟用故障切換。

每個vNIC必須與一個或多個VLAN關聯，這表示每個VLAN都必須進行全域性配置；如果任何預設網路流量要到達刀片上與包含vNIC的配置檔案關聯的介面卡，則預設VLAN(VLAN 1)仍必須與vNIC專門關聯。最典型的簡單配置是僅支援預設VLAN的vNIC。

有一個標籤（通常與預設VLAN相關聯）宣佈VLAN為特定vNIC的預設網路。此標誌表示該VLAN上的流量未經標籤就進入網絡卡，因此換句話說，作業系統中的網絡卡可能仍不受VLAN的影響。

如果vNIC支援VLAN(不是該特定vNIC的預設網路)，則這些VLAN的流量會完整地通過VLAN標籤到NIC。此NIC必須在其作業系統中配置為可感知VLAN。

物理適配器 — 對於僅具有物理NIC(Cisco UCS M71KR、Cisco UCS 82598KR)的介面卡，必須為要使其在Cisco UCS內的網路上可用的每個NIC建立vNIC。然後，vNIC具有交換機設定和故障切換標誌。對於Cisco UCS 82598KR，必須匹配物理設定，以便第一個介面卡連線到交換機A，第二個介面卡連線到交換機B，並且您不能選擇故障切換。對於Cisco UCS M71KR，每個vNIC都與特定交換機相關聯，但您可以啟用故障切換。

支援虛擬化的介面卡 — Cisco UCS M81KR介面卡支援單個作業系統或VMware ESX的NIC虛擬化。在單個OS中，每個Cisco UCS M81KR vNIC都呈現為物理介面卡。對於VMware，一項特殊功能允許將Cisco UCS M81KR vNIC直接呈現給訪客作業系統，從而繞過VMWare虛擬交換機層。這樣可以提高效率，而且如果虛擬機器在不同刀片上的ESX伺服器例項之間遷移，Cisco UCS還可以重新配置網路基礎架構。

主要任務

工作

在沒有服務配置檔案的情況下，通過Cisco UCS交換矩陣不存在刀鋒伺服器的網路或SAN連線。本文檔介紹如何通過建立服務配置檔案來為Cisco UCS刀片配置基本LAN和SAN連線，以便為LAN和SAN連線啟用Cisco UCS刀片：

1. 建立全域性VLAN（確保在建立服務配置檔案之前已建立全域性VLAN）

2. 建立全域性VSAN（確保在建立服務配置檔案之前已建立它）

3. 在此服務配置檔案內建立vHBA

4. 在此服務配置檔案內建立vNIC

5. 將建立的服務配置檔案關聯到Cisco UCS刀片

本文檔假定Cisco UCS Manager連線工作正常且所有硬體均被正確發現。

建立全域VLAN

要支援任何刀片上的任何VLAN，必須在導航面板的LAN頁籤中的全域性Cisco UCS配置中建立VLAN對象。您還可以建立僅與交換矩陣互聯A或僅與交換矩陣互聯B關聯的VLAN;但更靈活的方式是僅全域性建立它們，並且在任一交換矩陣互聯上啟用VLAN。

註：您需要為您建立的每個命名VLAN提供唯一的VLAN ID。不能建立ID為3968到4048的VLAN。保留此VLAN ID範圍。

1. 在導航窗格中，選擇LAN頁籤。

2. 選擇LAN > LAN Cloud。

3. 在工作窗格中選擇VLAN頁籤，選擇VLAN，然後選擇+以開始建立VLAN。

4. 在建立VLAN對話方塊中輸入此資訊，然後按一下確定:

1. 在名稱欄位中，輸入VLAN的唯一名稱。

2. 在ID欄位中輸入分配給VLAN的網路ID。

Cisco UCS Manager GUI將VLAN新增到LAN Cloud下的VLAN節點。

兩個交換矩陣互聯都可訪問的VLAN僅在LAN雲> VLAN節點中可見。您無法在Fabric Interconnect > VLANs節點下看到它們，該節點只顯示只有該交換矩陣互聯可訪問的VLAN。確認您已成功建立全域VLAN。

5. 在導航窗格中，選擇LAN頁籤。

6. 在LAN索引標籤中，選擇LAN > LAN Cloud。

7. 在LAN雲中，選擇VLAN。

8. 選擇您建立的全域VLAN。然後在右側的工作窗格中確認VLAN屬性。

建立全域性VSAN

VSAN/vHBA邏輯大多類似於VLAN/vNIC邏輯。如果要支援任何VSAN，則需要將其全域性配置到Cisco UCS Manager中，然後將其與特定vHBA關聯。預設VSAN預配置到Cisco UCS Manager中，並自動選擇作為每個vHBA的預設連線。

對於VSAN，從思科UCS到分佈層的每個光纖上行鏈路僅支援一個VSAN。這被指定為上行鏈路的屬性。雖然vNIC可以支援多個VLAN，但每個vHBA只能支援一個VSAN。

VSAN配置：

完成這些步驟，配置用於vHBA的全域性VSAN。

1. 選擇SAN頁籤。

2. 選擇SAN > SAN Cloud。

3. 在工作窗格中選擇VSANs頁籤，選擇VSANs，然後選擇+以開始建立VSAN。

Cisco UCS Manager GUI將VSAN新增到SAN雲下的VSAN節點。

4. 在建立VSAN對話方塊中輸入此資訊並完成以下步驟：

1. 在Name欄位中，為VSAN建立一個有意義的名稱。

2. 在ID欄位中輸入有效的VSAN ID。這必須與您的核心SAN中的ID匹配。

3. 新增內部用於承載FCoE的VLAN ID。

Cisco UCS Manager GUI將VSAN新增到SAN雲下的VSAN節點。

建立vHBA

如果需要對儲存進行FCoE光纖通道訪問，請將虛擬HBA新增到配置檔案中。vHBA以類似於vNIC的方式配置到每個服務配置檔案中。

1. 登入到Cisco UCS Manager GUI。

2. 在「導航」窗格中，選擇伺服器頁籤。

3. 選擇Servers > Service Profile Templates。

4. 選擇root。

5. 在「工作」(Work)窗格中，選擇常規。

6. 按一下Create Service Profile(expert)，此時將顯示一個彈出視窗。

7. 填寫名稱，該名稱通常等於分配給刀鋒伺服器時此配置檔案的名稱。根據需要新增描述。然後按一下Next。

8. 選擇要為vHBA分配WWN名稱的方法。選擇在上述步驟中建立的vSAN，並將其分配給vHBA。

建立vNIC

作為服務配置檔案建立過程的延續，按照以下步驟說明將vNIC新增到配置檔案：

請完成以下步驟：

選擇在上一步中建立的VLAN，並將其分配給vNIC。

將伺服器與服務配置檔案關聯

此步驟是可選的，這意味著您可以選擇將此服務配置檔案關聯到Cisco UCS Manager其他部分割槽域中的伺服器。

將刀片與服務配置檔案關聯時，Cisco UCS Manager首先嘗試將刀片分配給配置。這不會修改刀片本身，但分配仍會檢查刀片是否與配置檔案相容。如果不相容，則會失敗。

成功分配刀片後，實際的關聯過程將開始。這涉及Cisco UCS Manager，它會導致在刀片上引導稱為處理模式實用程式OS(PmuOS)的微型作業系統。

驗證

使用本節內容，確認您的組態是否正常運作。

在UCS Manager的Server（伺服器）頁籤中驗證您建立的介面卡介面。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems