目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

設定

本地儲存MRAID - HDD

本地儲存M.2控制器

驗證

簡介

本文檔介紹要從本地儲存引導的配置  MRAID/HDD and M.2 Controller 於  Intersight Managed Mode (IMM)伺服器。

作者：Javier Garcia和Luis Uribe Rojas，思科TAC工程師。

必要條件

需求

思科建議瞭解以下主題：

- Intersight

- 本地引導

- 本地儲存裝置（HDD/SSD和M.2驅動器）

- 知識 Redundant Array of Independent Disks (RAID) 組態

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- Cisco UCS 6454 Fabric Interconnect，韌體4.2(1e)

- UCSB-B200-M5刀鋒伺服器，韌體4.2(1a)

- Intersight software as a service (SaaS)

- 儲存控制器MRAID、MSTOR-RAID

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

設定

本地儲存MRAID - HDD

步驟1.識別安裝在伺服器和插槽ID中的控制器。

導航至  Servers > [server name] > Inventory > Storage Controllers.記下ID。

步驟2.創建 Boot Order Policy:

導航至  Policies > Create Policy > UCS Server > Boot Order

選擇 UCS server 和 Boot order

設定  Policy Organization, Name, 和  Description.

新增  local Disk boot option，選擇  Legacy 或  Unified Extensible Firmware Interface (UEFI).

配置  Device Details:

- Device Name 是策略上的引用名稱。

- Slot  是步驟1中保存的ID。

- Bootloader 欄位（可選）。

Add Virtual Media 選項安裝.iso映像。

設定  Device Name 和Type。

步驟3.創建  Storage Policy

請將  Storge Policy 並啟用  MRAID/RAID Controller Configuration.

設定  Drive Group 和  Virtual Drive.

附註：要避免新增虛擬驅動器，請使用單個驅動器RAID0建立。

步驟4.部署伺服器配置檔案。

步驟4.1 套用建立的原則。

附註：如果需要，可以新增其他策略。本文僅說明從本地儲存啟動所需的策略。如果需要，可以新增其他策略。

步驟5.通過KVM安裝作業系統。

本地儲存M.2控制器

步驟1. 識別伺服器和插槽ID中安裝的控制器。

導航至  Servers > [server name] > Inventory > Storage Controllers.記下ID。

步驟2.創建  Boot Order Policy:

導航至   Policies > Create Policy > UCS Server > Boot Order

（配置策略、組織、名稱和說明）。

新增本地磁碟啟動選項，選擇  Legacy 或  Unified Extensible Firmware Interface (UEFI).

Device Name 是策略上的引用名稱。

Slot 是步驟1中保存的ID。

Botloader 欄位（可選）。

新增  Virtual Media 選項安裝.iso映像。

步驟3.創建  Storge Policy

請將  Storge Policy 並啟用  M.2 RAID Controller Configuration.

步驟4.部署服務器配置檔案

附註：本文僅說明從本地儲存啟動所需的策略。如果需要，可以新增其他策略。

步驟4.1 套用建立的原則。

步驟5.通過KVM安裝作業系統。

驗證

使用本節內容，確認您的組態是否正常運作。

啟動vKVM對映的vDVD。

通過作業系統安裝驗證RAID是否顯示。