目錄

簡介

本文檔介紹從Cisco Systems網站下載UCS許可證並將其安裝到UCS交換矩陣互聯所需的步驟。有關如何重新託管許可證並將其轉移到另一個UCS交換矩陣互聯，還需要一些步驟。

作者：Qiese Dides，思科TAC工程師。

問題

客戶通常購買PAK/令牌，但不知道如何將其轉換為許可證，然後將其下載並安裝到UCS-M上。本文檔將為您提供執行此操作的逐步方法。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 訪問UCS Manager GUI的知識

採用元件

本檔案中的資訊是根據以下軟體和硬體版本：

- UCS光纖互連6100、6200和6300

- UCS Manager 2.1(x)及更高版本

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

設定

1.導航至UCS Manager，然後繼續選擇Equipment >> Fabric Interconnect A 和Fabric Interconnect B 頁籤。此處將顯示兩個交換矩陣互聯的序列號，需要將此許可證新增到。下圖顯示了序列ID號在此檢視中的位置。

2.導航至www.cisco.com，然後使用用來購買許可證的CCO憑證登入。登入後，導航到Product License Registration頁面，您可以在Tools & Resources部分找到該頁面。

3.在此頁面上選擇PAK/令牌螢幕後，您將看到下列影象。這顯示了可用的令牌和使用過的令牌。突出顯示的可用許可證可以生成新的許可證。

4.將滑鼠游標移到「PAK/令牌ID」部分上方時，將顯示一個可選擇的選項（3條條形圖），並且該ID將顯示一個小型視窗。

5.選定後，將出現一個新螢幕，其中會生成「獲取新許可證」按鈕。

6.下一個螢幕是輸入交換矩陣互聯序列號的位置，它將將該特定許可證轉移到交換矩陣互聯序列號。

7.輸入序列號後，將出現一個視窗，要求輸入可以傳送許可證的電子郵件以及附加到此帳戶的CCO ID。選擇「我同意許可協定條款」按鈕後，將生成一個連結來下載許可證，並傳送電子郵件通知。

8.產品許可證註冊的Pak's/TOKENS部分中以前未履行的許可證現在將顯示為已履行。

9.完成許可證後下載許可證的另一種方法是按一下「許可證」頁籤，如下圖所示，如果滑鼠游標懸停在「許可證ID」上，則下載選項將以下拉選單的形式顯示。

10.安裝完所有檔案後，繼續解壓縮檔案，並將.lic檔案放在電腦案頭上（如果檔名位於多個資料夾中，則會涉及檔名包含空格的問題）。 完成登入到UCS-M GUI後。找到後，您將導覽至Admin索引標籤並過濾License Management，或者滾動到最底部並展開License Management索引標籤。

11.現在選擇分配給這些特定許可證的交換矩陣互聯。繼續進入Download License Files頁籤。按一下Download License圖示，該圖示將傳播一個頁面，在該頁面中您將插入先前下載的.lic檔案的目標。

- 這是由於存在多個空格而導致上載失敗的錯誤，可以通過將.LIC檔案放在案頭上來避免該錯誤。

- 上傳許可證後，此消息即成功。

12.在此之後成功。我們將轉到Downloaded License File頁籤，左鍵點選我們剛新增的許可證檔案，然後選擇Install License按鈕。這將安裝許可證，然後進行驗證。

- 安裝後，它會從「已驗證」變為「已安裝」