目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

整合

實體連線

UCSM步驟

版本2.1中的C系列整合

單線管理

採用1225的雙線管理

驗證

從CLI訪問伺服器

技術支援檔案

版本2.0(2)之前的C系列整合

疑難排解

從UCSM中刪除C系列伺服器

查詢正確的代碼級別

更換整合C系列

發現故障排除

簡介

本檔案介紹C系列與整合運算系統管理員(UCSM)的整合。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

以下是本文檔所需的元件清單：

- 運行UCSM 2.0(2)版或更高版本的兩個交換矩陣互聯(FI)（也支援單個FI）

- 兩個Cisco Nexus 2232交換矩陣擴展器(FEX)（如果FI為獨立模式，則只需一個）

- 運行正確代碼版本的C系列伺服器。請參見下一節，以找到與UCSM版本一起運行的正確版本。

- 每台伺服器兩根RJ-45電纜（以及2個FEX端的GLC-T收發器）（如果FI為獨立式，則一根）

- 四根10 GB小型封裝熱插拔(SFP)電纜用於FEX，每台伺服器另外兩根（如果FI是獨立的，則每伺服器2根+ 2根）

附註：在整合方面，FEX與刀片機箱中的I/O模組(IOM)相同。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

C系列整合是指將獨立C系列伺服器新增到UCSM並允許像刀片一樣對其進行管理的過程。整合後，您就可以使用伺服器上的UCSM的所有功能。

整合

實體連線

開始此程式之前，請將C系列伺服器上的思科整合式管理控制器(CIMC)重設為預設值。如果已經配置它，則它不會正確加入UCSM。

完成以下步驟以設定物理連線。您可以使用FEX上的任何埠。

1. 將兩根10 GB的纜線從FEX A連線到FI A，將兩根纜線從FEX B連線到FI B。這些連線埠應配置為FI上的伺服器連線埠。

2. 將一根1 GB的電纜從其中一個FEX連線到其中一個無人值守管理(LOM)埠。將另一根電纜連線到另一個FEX和另一個LOM埠。

3. 將兩根10 GB的電纜從伺服器連線到FEX — 一根連線到FEX A，另一根連線到FEX B。

完成後，應如下所示：

請參閱Cisco UCS C系列伺服器與Cisco UCS Manager 2.1的整合的配置雙線管理部分，以檢視需要整合的不同伺服器的圖。

UCSM步驟

此時，您必須確保FI埠配置為伺服器埠，並且FEX會發現。將FEX視為自己的機箱，將機架式伺服器視為刀片：

必須注意的是：

1. 如果您沒有將FEX的兩個電源裝置(PSU)都插上，則會收到風扇錯誤。

2. FEX遵循與IOM相同的發現策略設定。如果設定埠通道化，則FEX埠通道（與6200）。 如果選擇8-link，則需要8-link才能發現。

3. 與IOM一樣，必須確認(ACK)FEX才能進行連線更改。與IOM不同，您可以先確認一端，再確認另一端，這樣不會導致服務中斷。

版本2.1中的C系列整合

Delmar(版本2.1(1a))C系列整合獲得了幾項新功能。但是，它與以前的C系列整合部署完全向後相容，不同於從版本2.0(1)遷移到版本2.0(2)。

在版本2.1(1a)中，引入了對Cisco Unified Computing System(UCS)虛擬介面卡(VIC)1225（C系列第2代Cisco VIC）的支援。VIC 1225有兩種工作模式，單線或雙線管理。無論您選擇哪種模式，您都必須具有2.1版才能使用1225。

單線管理

使用單線管理時，只需將一條電纜從C系列伺服器連線到每個FEX;管理和資料共用此單一連結。這會將單個2232 FEX對上的伺服器密度從16台伺服器增加到32台伺服器。

需求

- 運行2.1(1a)版或更高版本的兩個FI（也支援單個FI）

- 兩個2232 FEX（如果您有獨立FI，則僅有一個）

- 四根10 GB SFP纜線用於FEX，每台伺服器多根纜線

- 其中一台運行UCS版本正確代碼版本的C系列伺服器

- 在正確的外圍元件互連(PCI)插槽中的VIC 1225

有關詳細資訊，請參閱Cisco UCS C系列伺服器與Cisco UCS Manager 2.1的整合的配置單線管理部分。

佈線

您應該將VIC 1225按如下方式連線到FEX（示例中使用的C22）：

此時，您必須按照與上一節相同的步驟操作（確保C系列已重置為預設值，並且FEX埠已配置為伺服器埠）。

請參閱Cisco UCS C系列伺服器與Cisco UCS Manager 2.1整合的配置單線管理部分，以檢視每個受支援伺服器的佈線示例。

對於本文檔的其餘部分，單線管理和雙線管理之間沒有區別。

採用1225的雙線管理

在此模式中，VIC 1225與任何其他10 GB卡一樣使用，並且伺服器是按照本文檔的第一部分所述進行佈線的。您仍然必須運行2.1(1a)版或更高版本，才能使用1225進行整合。版本2.1(1a)還完全支援版本2.0(2)或更高版本的任何C系列整合，並且遵循如前所述的相同設定/配置。

驗證

使用本節內容，確認您的組態是否正常運作。

從CLI訪問伺服器

以下是用來存取伺服器的一些CLI命令。

- 要限定刀鋒伺服器的範圍，請輸入類似以下的命令：

scope server x/y
在此命令中，x是機箱編號，y是伺服器編號。

- 要訪問機架式伺服器，請輸入以下命令：

scope server z
在此命令中，z是UCSM中的伺服器編號。

附註：您將直接限定到伺服器，而不是同時限定到機箱和伺服器。

- 如果要將範圍限定在FEX上，請輸入以下命令而不是scope iom x/y命令：

附註：如果C系列伺服器中有一個P81E/1225，您可以正常連線到該伺服器，並輸入您通常在M81KR/1240/1280上輸入的所有VIC命令。

技術支援檔案

機架式伺服器不會出現在任何show chassis inventory命令中。但是，它們確實在show server inventory命令下正常顯示。和以前一樣，它們只列出其伺服器編號：

Server 2:

Name:

Model: R250-2480805W

Acknowledged Vendor: Cisco Systems Inc

Acknowledged Serial (SN): PGS142600C1

Acknowledged Revision: 0

Acknowledged Product Name: Cisco UCS C250 M2

Acknowledged PID: R250-2480805W

Acknowledged VID: V01

在AG中，它們顯示識別符號rack-unit-z，其中z是伺服器編號：

[INFO][0xac05ebb0][Jun  7 05:27:30.697][app_sam_dme:checkCompu] server assigned

dn: sys/rack-unit-2

版本2.0(2)之前的C系列整合

在版本2.0(2)之前，流程（和支援的FEX）略有不同。必須注意的是，這不是向後相容。如果您在2.0(2)版之前進行了整合，並且想要升級到2.0(2)版，則必須更改整個系統。本文檔不介紹此整合方法，因為它不再使用。

疑難排解

使用本節內容，對組態進行疑難排解。

從UCSM中刪除C系列伺服器

如果需要從UCSM中刪除C系列伺服器並將其配置為獨立伺服器，請完成以下步驟。

1. 在UCSM中停用伺服器。

2. 從FEX和FI上拔下伺服器電纜。

3. 插入顯示器和鍵盤，然後重新啟動伺服器。

4. 當您看到思科閃屏時，按一下F8以輸入CIMC配置。

5. 當詢問您是否要重置為獨立時，您可以正常配置CIMC。

查詢正確的代碼級別

您必須使用兩步流程才能找到正確的代碼版本：

1. 找到您使用的版本的C系列套件組合。

2. 找到該捆綁包的正確主機升級實用程式(HUU)。

相關文檔均可以在思科統一計算系統技術參考頁面上找到。

完成以下步驟以找到正確的代碼版本：

1. 開啟您運行的發行版的B系列矩陣。此範例使用2.1(3)版：

2. 在第一頁有一個段落指出要運行的C系列代碼的正確版本：

3. 返回首頁並開啟1.5(2)版指南，以找到要使用的正確HUU:

第二頁上有一個表，它指示每台伺服器的正確HUU:

在這種情況下，為了正確整合這些伺服器，將對C200M2使用版本1.4(3u)，對C460M1使用版本1.5.2。

更換整合C系列

完成以下步驟以更換整合C系列伺服器：

1. 停用舊伺服器：

2. 導覽至Equipment > Dedeauthenticated，然後刪除舊伺服器：

3. 關閉舊伺服器電源並斷開連線。

4. 將替代C系列設定為獨立。

5. 使用HUU升級/降級。

6. 將CIMC重置為出廠預設值。

7. 插上新伺服器電源。

8. 如果它顯示錯誤的伺服器ID，則將其停用，並更改Dedeaderated頁籤下的編號。

發現故障排除

完成以下步驟，對探索進行疑難排解：

1. 將CIMC重設為出廠預設值(按一下F8以在開機過程中存取CIMC)。

2. 重置BIOS設定。如果禁用了網路選項ROM，則發現可能存在問題。

3. 確保所有電纜正確就位。嘗試使用FEX上的不同電纜集和不同埠。

4. 再次運行HUU以刷新韌體。

5. 通過安全殼層(SSH)連線到CIMC，然後輸入以下命令以確保伺服器完全更新：

- 範圍機箱

- 作用域韌體

- 更新全部

6. 重新確認FEX（您可以一次重新確認一端，以使其他伺服器不會停機）。