目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

設定

安裝安裝ISO映像

Windows OS安裝

本地

遠端（從SAN啟動）

驅動程式安裝

通過裝置管理器安裝驅動程式

通過CLI安裝驅動程式

疑難排解

在遠端磁碟中安裝Windows時出錯

伺服器在重新啟動後進入Shell

基本系統裝置

相關資訊

簡介

本文檔介紹在帶KVM控制檯的Cisco UCS伺服器中安裝Windows 2025的過程。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Intersight管理模式。

- 伺服器配置檔案的引導順序策略。

- 使用Cisco UCS硬體相容性清單來驗證所有內容是否合規。

採用元件

- Cisco UCS 6454光纖互連

- Cisco UCSX 210 M7

- Windows 2025 ISO檔案

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從清除（預設）組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

裸機伺服器是完全專用於單個租戶或客戶的物理伺服器。與通過虛擬化技術共用物理電腦上的資源的虛擬伺服器不同，裸機伺服器為使用者提供了對伺服器硬體資源（如CPU、RAM、儲存和網路連線）的完全控制。

這意味著在作業系統和硬體之間沒有虛擬化層，從而實現了最高效能和資源利用率。

裸機伺服器提供高效能、安全性和定製優勢，使其成為具有苛刻工作負載和特定合規性要求的企業的理想選擇。在這些伺服器上運行Windows可以進一步最佳化基於Windows的應用程式的效能，並增強安全性和定製功能

設定

伺服器必須與包含引導順序策略的伺服器配置檔案相關聯。此策略指定伺服器啟動的方式：它可以是本地或遠端，例如從SAN或iSCSI啟動。

附註：如果安裝要安裝的ISO映像，請考慮在引導順序中包括「虛擬媒體」選項。

安裝安裝ISO映像

步驟1.啟動KVM控制檯。導航到虛擬媒體頁籤。

將顯示包含各種選項的選單。選擇vKVM-Mapped vDVD。

步驟2.在本地裝置上瀏覽iso檔案。選中後，按一下對映驅動器。

步驟3.重新啟動伺服器並中斷啟動。觀察引導消息，並在系統提示進入引導選單時按F6。

步驟4.導航到Cisco vKVM-Mapped選項，然後按Enter。

如果進程成功，則出現「Windows Boot Manager（Windows引導管理器）」螢幕。

Windows OS安裝

本地

繼續安裝過程，直到看到可供安裝的本地磁碟。

步驟1.（可選）根據需要刪除和擴展分割槽。

步驟2.選擇磁碟並建立一個新分割槽，使其適合安裝。確保選擇正確的磁碟。

顯示Windows正確安裝所需的兩個分割槽。它們是Windows保留的，您無法修改或刪除它們。

步驟3.選擇主分割槽。

步驟4.按一下下一步繼續。根據貴公司的要求和標準完成安裝。監控安裝進度並根據需要回答提示。

遠端（從SAN啟動）

成功從SAN引導的先決條件：

1. 在UCS Manager或Intersight託管模式下配置的引導策略。有關詳細資訊，請選中Configure Boot from SAN in Intersight Managed Mode - Cisco或Configure Boot from SAN in UCS Manager - Cisco。

2. 在SAN陣列上配置的掩蔽。

3. 已配置分割槽（如果適用）

在此場景中，只能檢視本地磁碟以安裝Windows。新增相應的驅動程式以便檢視遠端磁碟。

步驟1.根據UCS硬體和軟體相容性中的伺服器型號、版本和物理元件檢查相應的驅動程式

Software Download下載正確的ISO捆綁包。

步驟2.導覽至Virtual Media選項卡。從vKVM-Mapped vDVD取消對映Windows安裝映像。

步驟3.對映驅動程式包。

步驟4.在「Windows Server Setup（Windows Server安裝程式）」中按一下Load Drive（載入驅動器）選項。

步驟5.導覽至Storage > Cisco > VIC > WK25。選擇驅動程式檔案並按一下OK。

驗證驅動程式檔案路徑是否正確並按安裝。

程式將再次開始掃描磁碟。此時，將顯示之前無法看到的遠端磁碟。

步驟6.選擇要用於安裝的磁碟，然後按一下下一步。

步驟7.通過嚮導完成安裝。

驅動程式安裝

此時，Windows仍需要為伺服器晶片集和介面卡控制器等裝置安裝裝置驅動程式。

通過裝置管理器安裝驅動程式

步驟1.使用「Device Manager（裝置管理器）」查詢仍然需要驅動程式安裝的任何設備。這些裝置標有黃色警告標誌。

步驟2.檢查未知裝置的屬性。導航到Events頁籤，並記下裝置PCI資訊。

步驟3.轉到Microsoft Update Catalog，並搜尋供應商和裝置編號以瞭解裝置的相關資訊。這樣，您就可以知道需要安裝哪個驅動程式。

步驟4.在Software Download中查詢相應的驅動程式。將ISO裝入電腦。

步驟5.按一下右鍵裝置。按一下Update Driver，在電腦中瀏覽找到正確的檔案驅動器。安裝驅動程式，以便裝置被識別並正常工作。

通過CLI安裝驅動程式

在本檔案中，只安裝網絡卡驅動程式。

步驟1.機器無法檢測某些裝置，其中包括網絡卡。運行命令以列出未知裝置。

> Get-PnpDevice | Where-Object {$_.Status -eq "Error"}

運行命令Get-PnPDevice -Class 'Net' 檢查網路介面卡是否可見。

> Get-PnPDevice  -Class ‘Net'

步驟2.裝載ISO檔案。導覽至Virtual Media > vKVM-Mapped vDVD。瀏覽驅動程式檔案並對其進行對映。

步驟3.在diskpart的幫助下，使用list volume命令查詢帶有drivers的磁盤的位置，如下所示：

步驟4.導航到包含驅動程式的檔案。在本示例中，目標是安裝名為nenic的乙太網路驅動程式。請轉至Network > Cisco > VIC > W2k25 > nenic。

步驟5.進入正確路徑後，使用pnputil.exe命令列工具安裝驅動程式。運行命令pnputil.exe -I -a .\*inf以安裝驅動程式。

G:\Network\Cisco\VIC\W2k25\nenic> pnputil.exe -I -a .\*inf

步驟6.檢驗裝置是否可見。此時，將顯示Cisco VIC乙太網介面。

疑難排解

在遠端磁碟中安裝Windows時出錯

- 在伺服器中禁用多路徑。僅留下一條路徑可到達遠端儲存。

伺服器在重新啟動後進入Shell

在啟動順序策略中指定可啟動映像的路徑和名稱。對於Windows:

- 引導載入程式名稱：BOOTX64.EFI

- 開機載入器路徑：  \EFI\BOOT\

基本系統裝置

步驟1.按一下右鍵裝置，按一下Update driver。在電腦中瀏覽並安裝晶片集驅動程式。

步驟2.重新啟動電腦。

步驟3.在Device Manager中驗證裝置是否已識別。現在列出了通用裝置。

相關資訊

伺服器配置檔案 — Cisco Intersight幫助中心

安裝伺服器作業系統

在Intersight管理模式(IMM)下配置從本地儲存啟動

用於驅動程式包的PnPUtil命令列工具 — Windows驅動程式 | Microsoft學習

Get-PnpDevice(PnpDevice) | Microsoft學習