目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

設定

檢查當前狀態

在UCS Central上建立磁碟組策略

建立儲存配置檔案

關聯到全域性服務配置檔案

驗證

疑難排解

相關資訊

簡介

本文檔介紹如何在UCS中心管理軟體中配置統一計算系統(UCS)-M2-HWRAID。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- UCS管理器

- UCS Central

- M2 Raid UCS-M2-HWRAID

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 乙太網和光纖通道終端主機模式的Cisco UCS 64108 108埠交換矩陣互聯

- 基礎架構b套件版本：4.2(3)

- Cisco UCS B200 M6伺服器

- 伺服器firmware版本：4.2.3(b)B

- 更多：UCS硬體和軟體相容性

- 介面卡 > RAID > Cisco Boot Optimized M.2 HW Raid Controller(Cisco)

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

UCS-M2-HWRAID包含兩個m.2膠棒；一個位於運營商兩側。UCS-M2-HWRAID和UCS-MSTOR-M2看起來相似，但在此配置示例中，為硬體RAID。

設定

檢查當前狀態

1. 檢查必要的部件是否顯示在伺服器清單中。

在UCS Central中，導航到Equipment > Servers > Server x。

選擇頂部的Inventory頁籤，即Motherboard。展開Mini Storage。 確保您的型號顯示為UCS-M2-HWRAID，如下圖所示。

2.檢查是否顯示兩個m.2磁碟，並且它們處於可操作狀態。此伺服器型號將m.2磁碟放在插槽253和254中。

3.檢查是否存在任何孤立LUN:

導航到LUNs選項卡。 如果看到孤立LUN，請在開始配置之前跳到底部的故障排除部分。

在UCS Central上建立磁碟組策略

1.在UCS Central上，導航到What do you want to do? 框，然後鍵入Create Disk Group Configuration Policy。

2. Select the organization, name the policy, add description, and select RAID Level 1 Mirrored.

3.選擇磁碟組。在Disk Slots IDs下，鍵入253和254作為此案例的磁碟ID，然後選擇普通的Disk Roles。

4. 選擇Virtual Drive，並確認所有選項均在「平台預設值」上，並且「安全性」為「已禁用」。然後，按一下Create按鈕。

建立儲存配置檔案

1.在UCS Central上，導航到搜尋框What are you seek？（您要查詢什麼？）旁，然後鍵入Create Storage Profile。

2.命名儲存配置檔案並新增說明。

3.選擇本地LUN，然後按一下Add按鈕並為此LUN指定名稱。

4.按一下磁碟組。 點選下拉箭頭並選擇以前建立的磁碟組策略。

5. M.2 Raid控制器不需要控制器定義和安全策略。選擇Create完成配置。

關聯到全域性服務配置檔案

1.將最近建立的儲存配置檔案應用到新的或現有的服務配置檔案，並儲存配置。

2.如果服務配置檔案尚未關聯，請繼續將服務配置檔案分配給現有伺服器。

驗證

選中ServerTab，然後選擇LUN，並確保虛擬驅動器存在並且已應用配置狀態。

疑難排解

本節提供的資訊可用於對組態進行疑難排解。

找到孤立LUN時，請選擇LUN並刪除。這將刪除陣列上存在的所有資料，如下圖所示。

相關資訊

- Cisco UCS中心伺服器管理指南2.0版

- Cisco UCS中央儲存管理指南2.0版

- 在UCS刀片上配置UCS-M2-HWRAID

- Cisco UCS B200 M6刀鋒伺服器

- 思科技術支援與下載