目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

組態

1. UCS Central角色

第1.1步建立UCS中心使用者管理角色

步驟1.2配置本地使用者

2. UCS域角色

第2.1步在UCSM域中建立角色。

3.驗證KVM對UCSM域的訪問

第3.1步從UCS Central啟動KVM

LDAP身份驗證

相關資訊

簡介

本文檔介紹如何在UCS中心和UCSM中配置角色，以允許KVM訪問通過UCS中心啟動的UCS域。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 整合運算系統(UCS)

- UCS Central

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- UCS-FI-6248UP，韌體4.0(1c)

- UCS Central，韌體2.0(1p)

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

組態

1. UCS Central角色

第1.1步建立UCS中心使用者管理角色

- 在UCS Central中，導航到System Configuration Button > User Settings，然後選擇Roles。

- 建立一個名為「ucs-kvm」的新角色

- 對於新建立的角色「ucs-kvm」，在Operations頁籤下新增KVM權限

UCS Central上的角色配置

步驟1.2配置本地使用者

- 導覽至System Configuration Button > User Settings，然後選擇Local User。

- 選擇相應的使用者，然後在角色頁籤下為選擇的使用者新增以下3個角色：

1. 管理員

2. 唯讀

3. ucs-kvm（在上一步中建立的相同角色）

本地使用者配置

在UCS中心為本地使用者分配角色

2. UCS域角色

第2.1步在UCSM域中建立角色。

在需要通過KVM從中央訪問的每個UCSM域上，執行以下步驟：

- 導覽至All > User Management > User Services > Roles，然後按一下Add。

- 建立角色ucs-kvm，並僅選擇Service Profile Ext Access許可權。

在UCS Manager上建立新角色

3.驗證KVM對UCSM域的訪問

第3.1步從UCS Central啟動KVM

- 使用步驟1.2中本地使用者的相應憑證登入UCS Central

- 導航至System tools 按鈕> Unified KVM Launcher

- 如步驟2.1所述，標籤已建立角色的域的覈取方塊，KVM必須立即工作。

從UCS中心從選定的UCS域啟動KVM

LDAP身份驗證

注意：如果LDAP身份驗證使用此說明而不是本地使用者方法。

- 導航到System Configuration Button > User Settings，然後選擇Authentication，並為所需的Group Maps選項分配相同的3個角色，如LDAP部分中的步驟1.2所示

UCS Central中LDAP組的角色分配

相關資訊

- UCS Central中的使用者和角色

- 思科技術支援與下載