目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

程式

相關資訊

簡介

本文檔介紹如何配置放置策略並將vNIC/vHBA對映到VCON。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據以下硬體版本：

- UCS Central 2.0(1a)

- 使用的所有裝置都是實驗室裝置

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

程式

步驟1。如圖所示，在操作欄下，選擇Create a Host Interface Placement Policy。

步驟2.在放置策略下指定所需的配置。

可以是以下其中一項：

Linear Ordered — 按順序分配虛擬插槽。

輪詢 — 按順序分配虛擬插槽。

全部 — 可以分配所有已配置的vNIC和vHBA。這是預設設定。

僅分配 — 必須明確分配vNIC和vHBA。

排除動態 — 無法分配動態vNIC和vHBA。

排除未分配 — 無法分配未分配的vNIC和vHBA。

排除usNIC — 無法分配usNIC vNIC。

步驟3。若要對映已配置的策略，請在服務配置檔案/服務配置檔案模板下導航到Edit options > Policies > Host Interface Placement test2，如下圖所示：

步驟4.Underservice profile/service profile模板，點選Tools圖示並選擇Configure Interface Placement，如下圖所示：

步驟5.配置所需的選項

選擇Manual interface placement是否為Enabled/Disabled。

新增vNIC，並在需要時配置主機埠。

Preference，為每個虛擬插槽選擇Virtual Slot Selection Preference。

可以是以下其中一項：

全部 — 可以分配所有已配置的vNIC和vHBA。這是預設設定。

僅分配 — 必須明確分配vNIC和vHBA。

排除動態 — 無法分配動態vNIC和vHBA。

排除未分配 — 無法分配未分配的vNIC和vHBA。

排除usNIC — 無法分配usNIC vNIC。

步驟6.在PCI順序中，按一下向上和向下箭頭排列順序。

附註：如果啟用Manual Interface Placement，則PCI順序為只讀。

相關資訊

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Storage-Mgmt/2-0/b_CiscoUCSCentral_StorageManagementGuide-2-0/b_CiscoUCSCentral_StorageManagementGuide-2-0_chapter_0100.html

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Server-Mgmt/2-0/b_CiscoUCSCentral_ServerManagementGuide-2-0/b_CiscoUCSCentral_ServerManagementGuide-2-0_chapter_0100.html

- 技術支援與文件 - Cisco Systems