目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

設定

通過CIMC進行配置

通過BIOS配置

驗證

相關資訊

簡介

本文檔介紹通過CIMC和BIOS建立RAID配置的過程。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 對思科整合式管理控制器(CIMC)有基礎認識。

- 對磁碟有基礎認識。

- 對RAID配置有基礎認識。

採用元件

- UCS C245 M8SX

- UCS-M2-HWRAID

- 伺服器C系列版本4.3(5.250001)

- 磁碟型號Micron_5300_MTFDDAV240TDS

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

RAID配置可跨多個物理磁碟組織資料，允許您使用不同的RAID級別管理伺服器儲存，以提高效能和容錯能力。在Cisco UCS中，術語「JBOD狀態」和「未配置的良好狀態」是指儲存環境中物理驅動器的特定配置：

- JBOD代表Just a Bunch of Disks。在此狀態下，驅動器顯示為單個磁碟，不配置任何RAID。

- 未配置「良好」狀態，系統可以識別驅動器，但不屬於任何RAID配置。它們可以配置為RAID陣列的一部分或用作獨立驅動器。

設定

通過CIMC進行配置

導航到Storage頁籤> Controllers。然後選擇所需的Controller，然後按一下Physical Drive Info，確認磁碟處於JBOD中的狀態：

確認磁碟處於JBOD狀態後，按一下Actions > Storage，然後選擇Create Virtual Drive:

出現新螢幕後，必須首先選擇您正在使用的Controller，然後按一下Next:

在第2步中，您會看到2個用於建立虛擬驅動器的選項。在本例中，選擇了From Unused Physical Drives 選項：

在步驟3中，您需要選擇RAID型別。在本例中，選擇了RAID 1:

選擇虛擬驅動器的名稱和磁帶大小:

驗證是否所有配置都正確，然後按一下Create:

附註：您可以通過按一下Task Collection選項卡檢查虛擬驅動器建立的狀態。

通過BIOS配置

重新啟動伺服器並按F2以訪問BIOS設定：

進入BIOS設定後，導航到Advanced頁籤，然後選擇所需的Controller:

按一下建立RAID配置並啟用磁碟，然後按一下下一步:

在建立虛擬驅動器之前，選擇RAID級別、大小並命名虛擬驅動器:

驗證

您可驗證是否已通過GUI成功建立虛擬驅動器。導覽至Storage 索引標籤> Controllers。選擇所需的控制器，然後按一下Virtual Drive Info:

另一種驗證虛擬驅動器的方法是BIOS。導航到物理/虛擬磁碟資訊>虛擬磁碟資訊，然後選擇虛擬驅動器:

最後，還可以使用以下命令通過CLI驗證虛擬驅動器：

C245-WZP28010H2E#

C245-WZP28010H2E# scope chassis

C245-WZP28010H2E /chassis # scope storageadapter MSTOR-RAID

C245-WZP28010H2E /chassis/storageadapter # show virtual-drive

Virtual Drive Health         Status               Name             Size       Physical Drives      RAID Level

------------- -------------- -------------------- ---------------- ---------- -------------------- ----------

0             Good           Optimal              VD_NEW           228872 MB  253, 254             RAID 1

相關資訊

- Cisco UCS伺服器RAID指南

- Cisco UCS C系列整合式管理控制器GUI組態