目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

設定

將伺服器置於獨立模式

步驟1.停用伺服器

步驟2.取消配置伺服器埠

步驟3.將CIMC更改為預設設定

步驟4.將CIMC配置為獨立模式

重新映像韌體版本

步驟1.下載主機升級實用程式(HUU)ISO

步驟2.啟動KVM並對映HUU ISO

步驟3.使用HUU ISO啟動

步驟4.重新映像當前版本

將伺服器整合到Cisco Intersight

步驟1.將BMC和VIC設定為出廠預設值

步驟2.將埠重新配置為伺服器埠

步驟3.重新運行伺服器

驗證

相關資訊

簡介

本文檔介紹將整合在Intersight管理模式中的UCS-C系列轉換為獨立模式的過程。

必要條件

嘗試此組態之前，請確保符合以下要求。

- 連線到C系列伺服器的電腦

- 監視

- KVM電纜

- 鍵盤

- 1G電纜連線到管理埠

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 對統一計算系統伺服器(UCS)的基本瞭解

- 對Intersight管理模式(IMM)的基本瞭解

- 對思科整合管理控制器(CIMC)的基本瞭解

- 網路基礎知識

採用元件

- Intersight管理模式(IMM)

- 韌體版本4.3(3.240007)

- 6536光纖互連

- UCSC-C220-M5SX

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

如果網路介面卡需要更換，而部件以較低的韌體到達，伺服器無法完成發現，則需要執行此過程。

設定

將伺服器置於獨立模式

警告：在開始此過程之前，請確保伺服器已關閉。

步驟1.停用伺服器

導航到IMM Web介面，然後導航到Fabric Interconnects頁籤>連線>伺服器，然後選擇所需的伺服器。

然後，按一下3個點並取消它：

附註：您可以在「請求」頁籤中驗證停用進度。

步驟2.取消配置伺服器埠

導航到交換矩陣互聯頁籤> UCS域配置檔案，然後選擇埠策略:

在埠角色頁籤中，選擇當前配置為伺服器端口的埠。按一下Configure，選擇角色為Unconfigured。儲存更改並重新部署域配置檔案。對交換矩陣互聯B重複相同過程。

步驟3.將CIMC更改為預設設定

關閉伺服器電源並拔下電源線。

等待2分鐘，然後重新連接電源線。

使用顯示器和鍵盤將KVM電纜連線到伺服器的控制檯埠。

監控伺服器啟動過程，直到進入Cisco選單並按F8鍵進入Cisco IMC Configuration Utility。

按F1並啟用Factory Default。

按F10儲存更改並重新啟動伺服器。

步驟4.將CIMC配置為獨立模式

監控伺服器啟動過程，直到進入Cisco選單，然後按F8再次進入Cisco IMC Configuration Utility。

套用下一個組態：

- 選擇為專用的NIC模式

- IP到IPV4

- CIMC IP，其IP與您的電腦位於同一子網中。

- NIC冗餘到無

- 無VLAN

按F10儲存更改並重新啟動伺服器。

將電腦連線到伺服器上的物理管理埠，並開啟Web瀏覽器。

使用您配置的IP https://x.x.x.x

CIMC提示檢視和當前CIMC版本：

重新映像韌體版本

附註：如果您的伺服器整合回Intersight，強烈建議重新映像韌體版本。

步驟1.下載主機升級實用程式(HUU)ISO

您可以從software.cisco.com下載HUU ISO。

步驟2.啟動KVM並對映HUU ISO

附註：如果您願意，可以展開KVM頁籤，導航到Actions > System並按一下Launch KVM。

下載當前版本的HUU後，導航至CIMC，然後在右側，檢視KVM控制檯並在Virtual Media上刪除，然後按一下vKVM-Mapped vDVD並對映ISO檔案：

對映CD/DVD上的HUU:

步驟3.使用HUU ISO啟動

重新啟動伺服器並監控引導過程，直到進入Cisco選單並按F6鍵進入引導選單。

選擇vKVM-Mapped vDVD選項以啟動HUU ISO對映：

附註：載入HUU ISO可能需要幾分鐘時間。

步驟4.重新映像當前版本

等待HUU ISO載入並接受思科軟體許可協定。

切換到Advanced Mode並選擇所有元件，然後按一下Update & Activate。

請等待，直到映像完成並重新啟動伺服器。

將伺服器整合到Cisco Intersight

附註：在將伺服器整合到Intersight之前，將CIMC和VIC介面卡重置為出廠預設設定非常重要，以便可以正確配置它們。

步驟1.將BMC和VIC設定為出廠預設值

導覽至Administration > Utilities > Actions > Admin Utilities > Reset to Factory Defaults:

附註：無需重置為預設儲存裝置。如果選中該選項，則會清除虛擬驅動器和寫入磁碟的資料。

步驟2.將埠重新配置為伺服器埠

導航到交換矩陣互聯頁籤> UCS域配置檔案，然後選擇埠策略。

在埠角色頁籤中。選擇以前配置為Unconfigured狀態的埠。按一下Configure並選擇埠角色作為Server port。儲存更改並重新部署域配置檔案，在交換矩陣互聯B上重複相同的過程。

將所需的埠從網路介面卡連線到交換矩陣互聯埠。

步驟3.重新運行伺服器

導覽至Fabric Interconnects索引標籤。選擇連線到伺服器的Fabric Interconnect。按一下Connections頁籤，然後在Deaderated區域中選擇Servers。選擇伺服器並重新委託它。

您可以在Requests頁籤中監視伺服器發現過程。

附註：發現過程可能需要幾分鐘才能開始。

驗證

為了進行驗證和通過CLI確認C系列伺服器已正確整合，可以運行以下命令：

6536-A(nx-os)# show interface chassis-info

Adapter Mode Flags:  I - CIMC IMM mode

U - CIMC UCSM mode

S - CIMC Standalone mode

Y - NCSI Yes

N - NCSI No

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Chassis    Chassis    Remote      Chassis                      Module            Adapter Mode

ID Port      Port State  Uplink  Model      Serial         Model           Serial

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Br-Eth1/21/1      Active    1    UCSC-C220-M5SX WZP22460WCD  UCSC-MLOM-C25Q-04 FCH22337SV2  I-Y

相關資訊

- Cisco Intersight託管模式配置指南

- 思科UCS C系列伺服器整合管理控制器CLI配置指南4.3版

- 技術支援與文件 - Cisco Systems