目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

故障排除步驟

解析

相關資訊

簡介

本文描述無法將HDD的狀態從「未配置的好」更改為JBOD的情況，因為直通控制器UCSC-SAS12GHBA僅支援JBOD模式

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

- UCSC-C220-M4L

- CIMC:3.0.3a

- 2個UCS-HD12TB10KHY-E

- RAID控制器：通過UCSC-SAS12GHBA

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

請參閱此處的UCSC-240C-M4L規范

故障排除步驟

1.根據UCSC-C220-M4L的規格表，控制器UCSC-SAS12GHBA支援UCS-HD12TB10KHY-E。

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/c220m4-lff-spec-sheet.pdf

2. CIMC>庫存>儲存>控制器/VD屬性中沒有選項可將HDD狀態設定/更改為JBOD。

3.從CLI檢查控制器設定的狀態，控制器顯示JBOD已啟用：

4. CIMC CLI中沒有將HDD狀態更改/設定為JBOD的選項。

5.伺服器重新啟動時，會提示選擇CTRL+C進入UCSC-SAS12GHBA的Web bios實用程式。

但是webbios沒有選項可以更改物理驅動器狀態。

解析

通過控制器UCSC-SAS12GHBA管理硬碟時，硬碟將保持「未配置良好」狀態。

在未配置的正常驅動器上安裝Windows 2012 R2後 — HDD#1，安裝完成。

安裝後，驅動器 — HDD#1繼續處於「Unconfigured Good（未配置完好）」狀態。

相關資訊

CSCvj74706 - CIMC GUI — 使用UCSC-SAS12GHBA時，物理驅動器狀態顯示為未配置良好