簡介

本文說明如何對Flexflash控制器上的未分割槽SD卡錯誤進行故障排除。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 獨立C系列伺服器

- Flexflash控制器FX3S

- 兩個大小相同的SD卡

- CIMC版本3.X或更高版本

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

問題

錯誤消息和故障代碼

故障代碼：F1260

說明:Flex Flash虛擬驅動器1（虛擬機器監控程式）已降級：請檢查快閃記憶體裝置或控制器

原因:裝置降級

故障代碼：F1262

說明:Flexflash控制器Flexflash-0配置錯誤：正確設定Flexflash控制器

原因：裝置不正常

附註：出現1個SD卡問題的場景。

導覽至Storage > Cisco Flexflash後，可以看到SD卡1未分割槽，虛擬驅動器虛擬機器監控程式已按預期降級

Flexflash控制器狀態顯示在此處的影象中。

附註：未分割槽的SD卡已降級，是否可以繼續RMA?否，更換可能無法解決問題。

解決方案

步驟1。在General 索引標籤下，按一下Configure cards，如下圖所示。

步驟2.選擇Primary card（主卡）作為SLOT 2（因為插槽1用於未分割槽的卡，並且假設所有資料都儲存在SD卡2中）。 勾選「AUTO-SYNC」，按一下「SAVE」，如下圖所示。

步驟3.按一下SAVE後，會出現一個視窗，如下圖所示，然後按一下OK。

步驟4.按一下OK後，請注意，在Physical drives頁籤中，將具有未分割槽卡的插槽1配置為MIRROR_SECONDARY但UNHEALTH，這是預期行為

步驟5.在Virtual Drives索引標籤下，您會看到虛擬驅動器的Auto-Sync已啟動(在步驟2中，選中auto-sync)。 等待自動同步完成100%

步驟6. 自動同步完成後（如下圖所示），您會看到虛擬驅動器為正常。

第1插槽中的卡（在步驟4中視為正常）在AUTO-SYNC後現在為HEALTHY。

步驟7.如果在此處觀察，虛擬驅動器仍然無法通過主機訪問，這意味著您無法在引導選項中看到它，也不能從那裡引導作業系統或在其上安裝作業系統。

步驟8.要使主機可以訪問，請在虛擬驅動器下按一下啟用虛擬驅動器。

步驟9.現在觀察到虛擬驅動器已連線到主機，而且可以在啟動選單上看到，如下圖所示。

當您忘記在步驟2中選中AUTO-SYNC時？

虛擬驅動器不會自動同步，並且SD卡1繼續顯示為「不正常」。在「VIRTUAL DRIVES」頁籤下，選中「Virtual drive（虛擬驅動器）」，然後按一下「SYNC VIRTUAL DRIVE（同步虛擬驅動器）」。這稱為手動同步。不言自明。

完成同步後，虛擬驅動器和SD卡1會變為正常狀態，如步驟6所示。

相關資訊

- Cisco FlexFlash:使用和管理思科UCS C系列獨立機架式伺服器的Cisco Flexible Flash內部SD卡

- 配置和使用思科UCS伺服器上的Cisco FlexFlash安全數字卡白皮書