目錄

簡介

已使用的設定

必要條件

程式

簡介

本文概述了在獨立UCSC C240 M5伺服器中的本地RAID配置上安裝RHEL的過程。

已使用的設定

UCSC-C240-M5L

RAID控制器：Cisco 12G SAS HBA(UCSC-SAS-M5)

4K扇區HDD

CIMC:3.1(3a)

作業系統：RHEL 7.3

必要條件

1.下載RHEL ISO和控制器驅動程式ISO:

RHEL:rhel-server-7.3-x86_64-boot.iso

驅動程式ISO:ucs-cxxx-drivers-linux.3.1.3.iso

（在ISO中，導航至Storage -> LS -> UCSC-SAS-M5 -> RHEL -> RHEL7.3 -> mpt3sas-23.00.00.00_el7.3-1.x86_64.iso.gz）

2.如果解壓mpt3sas-23.00.00.00_el7.3-1.x86_64.iso.gz檔案，則會獲得驅動程式ISO -> mpt3sas-23.00.00.00_el7.3-1.x86_64.iso

3.同樣，如果您在伺服器中使用UCSC-RAID-M5控制器，則可以導航至其相應的驅動程式。

程式

步驟1.由於伺服器具有4k扇區驅動器，因此我們將進行UEFI啟動。引導順序應如下所示：

步驟2.開啟KVM並對映RHEL ISO:

步驟3.按F6鍵並從UEFI啟動：Cisco vKVM對映vDVD1.24

步驟4.選擇「安裝Red Hat Enterprise Linux 7.3」選項，然後按「e」

步驟5.您將看到以下螢幕：

步驟6.輸入命令「linux dd」並執行Ctrl + x

步驟7.上面的命令將啟動互動模式：

步驟8.取消對映RHEL ISO並對映控制器驅動程式ISO:

步驟9.鍵入「r」刷新驅動程式磁碟清單：

步驟10。您現在會看到列出了控制器驅動程式ISO。鍵入「7」並進行選擇：

步驟11.輸入「1」，然後輸入「c」繼續：

步驟12. .rpm驅動程式位於.iso檔案中。您可能會收到「DD repo content not a file」的警告，但只是警告 — 驅動程式可能已安裝。

步驟13.您應該再次進入「驅動程式磁碟裝置選擇」選單。取消對映驅動程式ISO，然後重新對映您的RHEL ISO。按「r」刷新，然後 — 按「c」繼續安裝RHEL。安裝程式應該能夠識別RAID控制器及其管理的磁碟。