目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

設定

網路圖表

配置CIMC上的SMTP設定

驗證

疑難排解

簡介

Cisco IMC支援向收件人傳送基於電子郵件的伺服器故障通知，而無需依賴SNMP。系統使用簡單郵件傳輸協定(SMTP)將伺服器故障作為電子郵件警報傳送到配置的SMTP伺服器。

我們可以配置SMTP屬性，並在「郵件警報」頁籤上新增電子郵件收件人，以接收有關伺服器故障的電子郵件通知。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- UCS C系列 — 適用於C220 M3、C240 M3、C22 M3和C24 M3伺服器以外的所有伺服器。

- 韌體版本3.0.3a

- 最多支援四個收件人。

採用元件

本檔案中的資訊是根據以下硬體和軟體元件：

- UCS C系列

- SMTP伺服器

- DNS伺服器（如果適用）

- Tcpdump工具

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何變更或設定可能造成的影響。

設定

網路圖表

配置CIMC上的DNS設定

步驟1.登入思科整合式管理控制器(CIMC)。

步驟2.導航至Admin -> Networking -> Network。

步驟3.新增DNS資訊以進行名稱解析（如圖1所示）

圖1

配置CIMC上的SMTP設定

步驟4.接下來導航到Admin -> Communication Services -> Mail Alert。

步驟5.新增SMTP屬性的資訊。

步驟6.新增SMTP收件人（如圖2所示）

圖2

驗證

步驟1.導航到Admin -> Communication Services -> Mail Alert。

步驟2.按一下「SMTP Recipients（SMTP收件人）」下的「Send Test Mail（傳送測試郵件）」（如上面的圖2所示）

步驟3.您應該會注意到收到Platform、CIMC Ver、BIOS Ver的測試郵件（如圖3所示）

圖3

疑難排解

步驟1.通過SSH連線到UCS伺服器的CIMC。

步驟2.將smtp和show detail限定為範圍，以檢查並確認配置資訊。

C240M4 /smtp # show detail

SMTP設定：

已啟用:是

埠號：25

伺服器地址：SMTP@xyz.com

要報告的最低嚴重性：輕微

收件人1:

名稱:minion@xyz.com

可訪問：是

收件人2:

名稱:pokemon@xyz.com

可訪問：是

收件人3:

名稱:

可訪問：不適用

收件人4:

名稱:

可訪問：不適用

步驟3.為收件人啟動傳送測試郵件

C240M4 /smtp # send-test-mail recipient1

測試郵件傳送成功。

C240M4 /smtp # send-test-mail recipient2

測試郵件傳送成功。

步驟4.聯絡TAC並登入到CIMC的debug shell。

步驟5.在CIMC上運行tcpdump以檢查DNS和SMTP通訊是否已啟動/建立。您會看到類似以下的輸出，

[1月18日週四13:48:31 root@C240-XXXXXXX:~]$tcpdump -v

DNS名稱解析資料包

13:48:43.389913 IP(tos 0xc0, ttl 1, id 34153，偏移量0，標誌[無]，長度：36, optlength:4(RA)1.1.1.1 > all-systems.mcast.net:igmp查詢v3 [最大響應時間10s]

13:48:43.397914 IP(tos 0x0, ttl 64, id 6176，偏移0，標誌[DF]，長度：71)a.b.c.d.40129 > dns-a.xyz.com.53:2105+[|domain]

13:48:43.400914 IP(tos 0x0, ttl 246, id 33332，偏移量0，標誌[無]，長度：131)dns-a.xyz.com.53 > a.b.c.d.40129:2105 NXDomain*[|domain]

13:48:43.402914 IP(tos 0x0, ttl 64, id 6182，偏移0，標誌[DF]，長度：71)a.b.c.d.59928 > dns-a.xyz.com.53:59991+[|domain]

13:48:43.407914 IP(tos 0x0, ttl 246, id 46211，偏移量0，標誌[無]，長度：131)dns-a.xyz.com.53 > a.b.c.d.59928:59991 NXDomain*[|domain]

....輸出已截斷

SMTP郵件伺服器通訊資料包（SYN和ACK）

13:48:44.741972 IP(tos 0x0, ttl 64, id 53796，偏移量0，標誌[DF]，長度：60)a.b.c.d.53972 > dns-a.xyz.com.25:S 552849221:552849221(0)win 5840 <mss 1460,sackOK，timestamp 1747918177[|tcp]>

13:48:44.784974 IP(tos 0x0, ttl 116, id 7066，偏移量0，標誌[DF]，長度：60)dns-a.xyz.com.25 > a.b.c.d.53972:S 1757202142:1757202142(0)ack 552849222 win 8192 <mss 1460,nop，wscale 8,sackOK，timestamp[|tcp]>

13:48:44.785974 IP(tos 0x0, ttl 64, id 53797，偏移量0，標誌[DF]，長度：52)a.b.c.d.53972 > dns-a.xyz.com.25:. [tcp sum ok] ack 1 win 1460 <nop，nop，timestamp 1747918221 231930758>

13:48:44.828976 IP(tos 0x0, ttl 116, id 7067，偏移量0，標誌[DF]，長度：149)dns-a.xyz.com.25 > a.b.c.d.53972:P 1:98(97)ack 1 win 514 <nop，nop，timestamp 231930761 1747918221>