目錄

簡介

問題

解決方案

簡介

概述了CIMC訪問的恢復步驟，每次執行主機板的RMA都會導致

在受影響盒中沒有VGA輸出。 如果沒有KVM（鍵盤、影片、滑鼠）訪問，則我們不能

連線到CIMC以執行韌體操作活動。

問題

RMA用於UCS C系列主機板更換。

新的RMAd主機板韌體較低，因此無法支援新的V4 CPU。

如果沒有KVM訪問，工程師無法訪問CIMC以刷新更高版本 版本BIOS以支援V4 CPU。

這會導致舊CPU和/或更換主機板出現不必要的RMA。

解決方案

如果BIOS不支援已安裝的新V4 CPU，則它將無法通過開機自檢(POST)，並且不會有VGA輸出。

如果沒有KVM本地訪問，則不能從KVM將新的主機板CIMC IP設定為快閃記憶體BIOS。

CIMC IP地址的預設設定是DHCP。即使C系列伺服器無法完成開機自檢，也可以訪問CIMC。

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C220M4/install/C220M4/install.html

按照以下步驟從出廠預設設定通過DHCP分配CIMC IP:

1.將服務器背面的共用LOM（埠1）連線到充當DHCP伺服器的裝置。

2.重新啟動C系列。

3.如果要從上游裝置獲取DHCP租用，請向網路管理員確認分配給主機的IP地址。然後通過HTTPS瀏覽該IP地址，進一步配置CIMC。

4.或者，我們可以將Microsoft Windows筆記型電腦連線為DHCP伺服器。 選擇共用Lom中可用的任何埠（LOM埠1或埠2），而不是專用CIMC「M」埠。（以下步驟）

在Windows中配置IP設定：

在Windows 7中，按如下方式配置網路設定。

請注意，其他Windows版本將使用不同的方式獲取網路設定。

轉到「控制面板」>「網路和共用中心」>「本地連線」>「屬性」>「Internet協定版本」

相應的網路設定示例如下所示：

IP地址192.168.1.2

子網路遮罩:255.255.255.0

使用TFTP32d/TFTP64d通過DHCP分配IP地址：

1. 下載TFTP32d/TFTP64d

2. 配置DHCP伺服器設定，以在與筆記型電腦網絡卡相同的本地子網中分配IP地址。

1. 確保將DHCP繫結到筆記型電腦網絡卡。

2. 伺服器啟動時，您應該會看到DHCP日誌中分配的IP地址。您也可以檢查筆記型電腦上的arp表。

***請確認WINDOWS防火牆已禁用或無法正常工作***