目錄

簡介

必要條件

採用元件

設定

簡介

本指南旨在向您展示如何在C系列伺服器中的Cisco 12G SAS模組化RAID控制器上配置「僅一組磁碟」(JBOD)。

注意事項:

* JBOD磁碟無法利用RAID控制器上的任何硬體快取。

http://www.redbooks.ibm.com/redpapers/pdfs/redp5234.pdf （有關RAID/JBOD的一般文檔）

*如果需要在這些磁碟上進行快取，則可以將它們放到RAID 0陣列（條帶化）中，然後將其提供給作業系統。回想一下，RAID0沒有奇偶校驗，所以請注意，新增到RAID 0的磁碟越多，故障域就越大，或者所有磁碟上因單個磁碟故障而丟失資料的機會就越大。 這就是RAID 0的本質。效能良好，甚至無法容忍單個磁碟故障。 但是，對於某些應用程式和使用案例，這是可以接受的。

必要條件

- C系列伺服器

- Cisco 12G SAS模組化Raid控制器

- 1個或更多硬碟

- 訪問CIMC/KVM

採用元件

- 執行2.0(6d)CIMC的Cisco C240-M4

- 運行4.250.00-3632的Cisco 12G SAS模組化Raid控制器

設定

為了安全起見，如果您有預先存在的RAID配置，請在進行這些更改之前備份該虛擬磁碟(VD)上的資料。

如果您有要保留的現有虛擬磁碟(VD)（例如RAID 1），則在啟用JBOD後應保留其配置，但需要重新引導才能進入預引導RAID配置選單(CTRL+R)以啟用JBOD。

在撰寫本文時，控制器上預設禁用JBOD，且無法通過CIMC在12G控制器上啟用JBOD，而只能使用預啟動RAID配置選單(CTRL+R)。

如果希望所有磁碟都為JBOD，則刪除RAID上的任何現有虛擬磁碟(VD)。這應該將物理磁碟(PD)釋放為「未配置的良好」。 這可以通過CIMC或CTRL+R預啟動RAID配置選單完成。這應該會刪除您刪除的任何虛擬磁碟上的資料，以便相應地備份重要資料。

確認是否已啟用或禁用JBOD:

1)登入CIMC。

2)按一下「儲存」>「選擇12G控制器」>「控制器資訊」頁籤。

啟用JBOD

1)如果禁用，請重新啟動主機，然後按CTRL+R進入RAID配置螢幕。

2)按CTRL+N兩次，導航到「啟用JBOD」並按「空格」。 確保[X]顯示在方括弧中。

3)按CTRL+S儲存。

4)按Escape退出。

5)此操作會將所有可用磁碟轉換為JBOD。同樣，在我的測試中，它不會將分配給VD(RAID 1)的PD轉換為JBOD，並且我的OS仍然在該的RAID 1上運行。

6)確認已啟用JBOD。

如果您還沒有虛擬磁碟(VD)，則可以將某些磁碟配置為「未配置良好」，以便將其新增到新的虛擬磁碟(VD)或RAID卷中。

現在，您可以從CIMC內在「未配置良好」（可新增到RAID）或「JBOD」之間切換磁碟。

您會發現，對於VD/RAID組成員的任何磁碟驅動器，您無權將其轉換為JBOD。在獲取將其轉換為JBOD磁碟的選項之前，必須從VD/RAID組中刪除PD。