目錄

相關思科支援社群討論

在選擇Cisco RAID控制器上升級/降級韌體後恢復VMWare資料儲存

簡介

本文檔旨在解決在部分思科RAID控制器上降級韌體(FW)時丟失VMWare資料儲存的問題。

此問題會影響以下思科硬體/軟體的任意組合：

伺服器：

UCSC-C3160、UCSC-C220-M4s、UCSC-C220-M4L、UCSC-C240-M4S、UCSC-C240-M4SX、UCSC-C240-M4S2、UCSC-C22-M3S、UCSC -C22-M3L、UCSC-C24-M3S、UCSC-C24-M3S2、UCSC-C24-M3L、UCSC-C460-M4

儲存控制器：

UCS-RAID-9266-8i、UCS-RAID-9266CV-8i、UCS-RAID-9271-8i、UCS-RAID-9271CV-8i、UCS-RAID-9285CV-E、UCS-RAID-9286CV-8E、UCSC-MRAID-1 2G-512、UCSC-MRAID12G-1GB、UCSC-MRAID12G-2GB、UCSC-MRAID12G-4GB、UCSC-SAS9300-8E、UCSC-C3X60-R4GB、UCSC-C3X60-HBA、UCSC-C3X60-R1GB

機箱韌體：

此問題會影響嘗試從2.0(4)版或更高版本降級到2.0(3)或更低版本的客戶。這也會影響那些升級到尚未修補的韌體版本(從2.0(3)及更早版本升級到2.0(6f)及更早版本的客戶。

附註： 此升級僅影響具有C220/C240 M3伺服器以及基於9271CV-8i/9271-8i的Raid控制器的客戶。

客戶可視性/影響：
客戶可能會看到特定韌體升級/降級後VMWare資料儲存區丟失。這不會影響VMWare引導驅動器。在VSphere客戶端中，資料儲存狀態可能如下所示：

使用者還可能在/var/log/vmkernal.log檔案中看到以下消息：

解決方法：

VMWare提供了以下解決方法： http://kb.vmware.com/kb/1011387

建議的解決方法來自vSphere客戶端，但頁面上還有基於WebUI和CLI的說明。

從ESXi 5.x vSphere 用戶端

1.    登入到vSphere客戶端，然後從清單面板中選擇伺服器。

2.    在配置頁籤的硬體面板中，按一下儲存。

3.    按一下Add Storage。

4.    選擇磁碟/LUN存儲型別。

5.    按「Next」（下一步）。

6.    從LUN清單中，選擇在VMFS標籤列中顯示資料儲存區名稱的LUN。

附註:「VMFS標籤」列中的名稱表示LUN是包含現有VMFS資料儲存區的副本的副本。

7.    按「Next」（下一步）。

8.    在「裝載選項」下，將顯示以下選項：

a.    保留現有簽名:持續裝載LUN（例如，在重新啟動後裝載LUN）

b.    分配新簽名:重新簽名LUN

c.     格式化磁碟:重新格式化LUN

備註:

格式化磁碟 選項刪除LUN上的所有現有資料。在嘗試重新簽名之前，請確保其他主機上沒有正在運行該VMFS卷的虛擬機器，因為這些虛擬機器在vCenter Server清單中變得無效，並且要在各自的主機上再次註冊。

9.    為卷選擇所需的選項。

10. 在Ready to Complete頁面中，檢視datastore配置資訊。

11. 按一下「Finish」（結束）。