簡介

本文描述導致思科統一計算系統(UCS)伺服器持續發出蜂鳴音的問題。

問題

Cisco UCS伺服器持續發出蜂鳴音；此蜂鳴音來自LSI RAID介面卡。

您可以檢視LSI MegaRAID卡蜂鳴代碼以識別特定警報。請參閱Cisco UCS伺服器RAID指南中的LSI MegaRAID卡蜂鳴音以檢視蜂鳴音。

如果Cisco Integrated Management Controller(CIMC)未報告故障驅動器，則可能會由於以下LSI MegaRaid韌體錯誤中描述的問題而發生此問題：LSIP200139764。有關此錯誤的更多資訊，請參閱LSI Corp. MegaRAID韌體發行說明。

附註：MegaRaid韌體21.0.1-0111和21.0.1-0110中報告LSI缺陷已修復。此問題會影響使用這些介面卡的任何伺服器供應商（例如Cisco、HP和Dell）。

解決方案

如果要避免LSI韌體升級，可以完成以下步驟以解決此問題：

1. 安裝MegaCLI。請參閱LSI文檔和下載頁面，找到有關此過程的文檔。

2. 在MegaCLI中運行以下命令可讓警報靜音：
# MegaCli -AdpSetProp -AlarmSilence -aALL

您還可以在LSI MegaRAID BIOS配置實用程式中使警報靜音。但是請注意，此過程需要重新啟動伺服器才能訪問WebBIOS。警報控制位於「Controller Properties（控制器屬性）」中。