目錄

簡介

必要條件

需求

演示中使用的元件

設定

準備升級：

對於Windows:

正在提取驅動程式

更新驅動程式

驗證

參考資料和有用的連結：

簡介

本文檔介紹從Windows伺服器上的Qlogic介面卡升級HBA驅動程式的過程。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- UCS C系列

- Windows Server作業系統。

- Qlogic HBA介面卡

演示中使用的元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- UCSC-C240-M6S

- 韌體版本：4.3(5.250030)

- Windows Server 2022

- Qlogic HBA介面卡 — Cisco QLE2692雙埠16Gb FC到PCIe Gen3 x8介面卡- UCSC-PCIE-QD16GF

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

設定

此過程介紹如何在運行Windows server OS的UCS C系列伺服器上升級Qlogic HBA驅動程式。

準備升級：

- 從思科UCS硬體相容性清單中驗證特定硬體/軟體/韌體組合的相容驅動程式。

- 驗證Qlogic HBA的當前驅動程式詳細資訊。

對於Windows:

- 開啟Device Manager。

展開Storage Controllers並選擇Qlogic交換矩陣通道介面卡。

- 從思科軟體中心下載驅動程式。

- 將驅動程式ISO下載到Windows伺服器。

- 對映ISO檔案：在本示例中，使用對映到vKVM的vMedia將內容複製到作業系統。如果作業系統可以訪問Internet，可以直接下載驅動程式ISO。還可以使用其他選項以NFS、TFTP、SCP等方式傳輸檔案。

- 找到儲存資料夾：

- 選擇具有預期的Qlogic介面卡的相應資料夾。  例如QLE2692。

- 將相關資料夾（在本例中為Qlogic_Windows資料夾）複製到已知位置。

- 解壓縮檔案。兩個資料夾可用；一個資料夾包含相關文檔，另一個資料夾包含升級所需的檔案。

- 執行安裝嚮導並繼續。

執行檔「QConvergence Console CLI」隨後可用於在Qlogic卡中執行不同的任務。

正在提取驅動程式

使用Windows CMD，將目錄更改為setup.exe應用程式的位置，以方便使用。

- 運行此命令並將驅動程式解壓到特定位置。

Start /wait Setup.exe /a $msipath$ EXTRACTDRIVERS=1 TARGETDIR="

"

解壓後，將建立一個名為「production」的資料夾，其中包含驅動程式。

更新驅動程式

解壓驅動程式檔案後，繼續升級。

開啟Device Manager，展開Storage Controllers，選擇Qlogic Fabric Channel Adapter，然後按一下Update Driver。

- 選擇「Browse my computer for drivers（瀏覽我的電腦查詢驅動程式）」。

- 選擇第二個選項「Let me pick from a list...」

- 按一下「Have Disk...」。

- 瀏覽到驅動程式所在的位置，然後選擇新的驅動程式：

- 按一下Next並完成安裝。

- 重新啟動伺服器以使更改生效。

驗證

驗證安裝的驅動程式有兩種方法：

1. 裝置管理器：

開啟Device Manager，展開Storage Controllers，然後選擇Qlogic Fabric Channel Adapter。

2. Qlogic CLI:

選項1和3提供介面狀態、當前韌體和驅動程式版本/更新的概述。

升級過程結束。

參考資料和有用的連結：

- https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/servers-unified-computing/ucs-manager/116349-technote-product-00.html