目錄

簡介

必要條件

採用元件

簡介

本文檔介紹如何使用英特爾® X710T2LG 2x10 GbE RJ45 OCP 3.0 NIC介面卡和UCS C225 M6伺服器配置從iSCSI引導。

必要條件

思科建議您瞭解以下主題：

- 已配置Cisco Integrated Management Controller(CIMC®)IP地址。

- 有關Internet小型計算機系統介面(iSCSI)配置的基本知識。

- 從網路介面卡到交換機的物理連線。

- 儲存配置引數：

- LUN ID

- 連接埠

- 啟動器IQN

- 目標IQ

- 啟動器IP地址

- 目標 IP 位址

- CHAP身份驗證資訊（如果需要）

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 英特爾® X710T2LG 2x10 GbE RJ45 OCP 3.0 NIC介面卡

- Cisco® UCS C225 M6伺服器

- 已啟用iSCSI服務的Microsoft® Windows® Server 2022。

- Cisco® Catalyst 3560交換器

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

以前，需要執行英特爾®以太網iSCSI引導快閃記憶體實用程式來配置iSCSI設定。現在，新的英特爾®介面卡可直接在伺服器BIOS上提供iSCSI配置選項。

設定步驟

步驟1. 開啟電源或重新啟動伺服器。在啟動過程中，按F2訪問伺服器BIOS。

步驟 2.  在伺服器BIOS中，選擇Network Stack Configuration選項：

步驟3.選擇Enabled:

步驟4.啟用網路堆疊後，選擇要用於iSCSI引導的網路介面卡。

在本示例中，使用Cisco® X710T2LG 2x10 GbE RJ45適配器：

步驟5.在網路介面卡選項內，驗證鏈路狀態是已連線。

附註：請注意埠MAC地址，因為此地址對於標識很有用。

步驟6.返回主選單，然後選擇iSCSI配置選項：

步驟7.選擇主機iSCSI配置選項：

步驟8.為啟動器新增ISCSI限定名稱(IQN)。

iSCSI限定名稱(IQN)格式採用iqn.yyyy-mm.naming-authority:unique name的形式。

步驟9.選擇Add an Attempt選項：

步驟10.選擇正確的介面卡以配置iSCSI設定。您可以使用步驟5中註冊的mac地址驗證適配器:

步驟1.配置iSCSI設定：

此示例的值包括：

- iSCSI模式：已啟用

- Internet協定：IPv4

- 連線重試計數：0（預設）

- 連線建立超時：1000(毫秒)

- OUI格式ISID:（預設）

- 配置ISID:（預設）

- 啟用DHCP:已停用

- 啟動器IP地址：192.168.1.141

- 啟動器子網掩碼：255.255.255.0

- 網關：192.168.1.1

步驟12.配置目標資訊：

此示例的值包括：

- 目標名稱：（儲存的目標IQN）

- 目標地址：192.168.1.55

- 目標埠：3260(iSCSI預設埠)

- 啟動Lun:0

- 身份驗證型別：無

選擇Save Changes。

步驟13.選擇Save & Exit Menu，然後選擇Save Changes and Reset:

步驟 14.  伺服器啟動後，啟動過程中會顯示iSCSI儲存資訊：

步驟15.使用Virtual Media > vKVM-Mapped DVD選項映射作業系統ISO:

步驟16.選擇對映驅動器:

步驟17.對映ISO後，使用F6選單從它啟動。等待安裝程式載入。安裝程式顯示要安裝的儲存選項後，即可看到遠端iSCSI儲存：

步驟18.使用遠端儲存繼續執行安裝過程。完成後，重新啟動伺服器，然後按F2輸入伺服器BIOS設定。在BIOS設定中，選擇Boot Menu，並將選項VMware® ESXi移動到Boot Option # 1:

步驟19.導覽至Save & Exit功能表，然後選擇Save Changes and Reset選項：

驗證

伺服器成功引導至VMware® ESXi OS:

疑難排解

1. 驗證啟動器和目標的IQN以避免任何配置錯誤。

2. 驗證交換機埠配置，因為NIC介面卡不支援任何VLAN標籤。

3. 驗證是否已在交換機上的正確埠上獲取了介面卡埠mac地址。

switch#show mac address-table address b496.91b3.90fd

Mac Address Table

-------------------------------------------

Vlan  Mac Address  Type    Ports

---- ----------- -------- -----

10   b496.91b3.90fd DYNAMIC Te1/0/45

Total Mac Addresses for this criterion: 1

利用Cisco IOS®軟體中的嵌入式資料包捕獲(EPC)功能，通過資料包捕獲驗證iSCSI協商。

範例：

switch#monitor capture ISCSI buffer size 100 circular interface TenGigabitEthernet1/0/45 both match any

switch#monitor capture ISCSI start --> This command starts the capture

switch# monitor capture ISCSI stop --> Stop the capture, once the server has attempted to boot from the Intel® NIC Adapter.

switch#show monitor capture ISCSI buffer brief --> This command shows the capture content

Starting the packet display ........ Press Ctrl + Shift + 6 to exit

...

21 0.000285 192.168.1.141 -> 192.168.1.55 iSCSI 114 NOP Out

22 0.000299 192.168.1.55 -> 192.168.1.141 iSCSI 118 NOP In

23 0.000313 192.168.1.55 -> 192.168.1.141 iSCSI 118 [TCP Retransmission] NOP In

24 0.000327 192.168.1.141 -> 192.168.1.55 TCP 66 57954 > iscsi-target [ACK] Seq=49 Ack=49 Win=514 Len=0 TSval=2153290808 TSecr=1148234211

25 0.000341 192.168.1.141 -> 192.168.1.55 TCP 1514 [TCP segment of a reassembled PDU]

26 0.000357 192.168.1.141 -> 192.168.1.55 TCP 1514 [TCP segment of a reassembled PDU]

27 0.000382 192.168.1.141 -> 192.168.1.55 iSCSI 1514 SCSI: Write(10) LUN: 0x00 (LBA: 0x0105f758, Len: 8)SCSI: Data Out LUN: 0x00 (Write(10) Request Data)

28 0.000399 192.168.1.141 -> 192.168.1.55 TCP 102 [TCP segment of a reassembled PDU]

29 0.000413 192.168.1.55 -> 192.168.1.141 TCP 70 iscsi-target > 57954 [ACK] Seq=49 Ack=4429 Win=8195 Len=0 TSval=1148234577 TSecr=2153290836

30 0.000427 192.168.1.141 -> 192.168.1.55 TCP 1514 [TCP segment of a reassembled PDU]

31 0.000448 192.168.1.141 -> 192.168.1.55 TCP 1514 [TCP segment of a reassembled PDU]

32 0.000464 192.168.1.141 -> 192.168.1.55 iSCSI 1078 SCSI: Write(10) LUN: 0x00 (LBA: 0x0105f548, Len: 8)SCSI: Data Out LUN: 0x00 (Write(10) Request Data)

33 0.000480 192.168.1.55 -> 192.168.1.141 TCP 70 iscsi-target > 57954 [ACK] Seq=49 Ack=8337 Win=8195 Len=0 TSval=1148234578 TSecr=2153290837

34 0.000494 192.168.1.55 -> 192.168.1.141 iSCSI 118 SCSI: Response LUN: 0x00 (Write(10)) (Good)

35 0.000508 192.168.1.55 -> 192.168.1.141 iSCSI 118 SCSI: Response LUN: 0x00 (Write(10)) (Good)

對於RJ45 NIC介面卡，建議至少使用Cat6 UTP電纜，並連線到10 GbE埠。

相關資訊

- Windows伺服器iSCSI目標伺服器概述

- Cisco社群 — 如何 — iSCSI啟動，使用UCS伺服器上的Intel i350介面卡

- iSCSI命名約定

- 設定及擷取軟體的內嵌封包